目录

简介

背景信息

FM-ROW（世界其他国家/地区）插件

故障排除

简介

本文档介绍在传统思科超可靠无线回程(CURWB)无线电上使用的FM-ROW（世界其他国家/地区）插件。

背景信息

设备在制造过程中被锁定到特定区域，并且基于该区域，该区域中的相关国家/地区选项将对该设备解锁。

FM-ROW（世界其他国家/地区）插件

传统CURWB无线电设备与三个独立的管制域一起销售：美国、欧洲和世界其他国家/地区。

无线电设备旨在满足全球使用需求，但法规要求各不相同。 国家/地区代码允许指定特定运营国家/地区（例如乌拉圭、英国或美国）。 配置国家/地区代码可确保每个无线电的广播频段、接口、信道和发射功率水平符合国家/地区特定的法规。

设备上的国家/地区参数可通过合作伙伴门户上的RACER进行更改，或通过“无线电”设置下的GUI或CLI访问进行脱机更改。

-ROW无线电在 — ROW域下维护所有国家/地区的电源表，并在配置国家/地区代码时应用正确的信道和电源设置。

设备可以通信的频率取决于设备上选定的国家/地区参数。

故障排除

在某些情况下，与区域“US”或“Europe”锁定的设备可能会被运送到不属于这两个区域之一的国家/地区。在这种情况下，一旦提供证据，就可以在所需的设备上生成并激活FM-ROW许可证，以解锁所需的国家/地区代码。

需要将设备的实际安装位置与无线电上正确的“国家/地区”参数相匹配，以确保使用该国家/地区的监管机构规定的正确频率和无线电功率水平来无线传输数据。