目录

简介

本文档介绍在IW 9167上收集诊断文件所需的步骤。Cisco® Catalyst® IW9167系列在一流平台中为任务关键型应用提供可靠的无线连接。它可以在Wi-Fi 6、工作组网桥(WGB)或思科超可靠无线回程(Cisco URWB)模式下运行。

正在收集日志文件

通过访问FM设备  https://<IP地址>

固定基础设施：

1. 所有无线电的诊断文件

登录FM设备的Web UI， c单击MANAGEMENTSETTINGS下的status链接，在左侧的settings菜单中， 然后单击download diagnostics

2.捕获每个无线电上所连接端口上的流量（使用Wireshark/tcpdump）（非必需，视问题而定）

流动性：

1. 所有无线电的诊断文件（必备）

登录FM设备的Web UI， c单击Managementsettings下的status链接，在左侧的settings菜单中 然后单击download diagnostics as

2. Fluidstats可在问题发生时进行捕获（如果需要）

a. 打开Fluidstats应用

b.通过SSH连接到有问题的移动无线电并发出以下命令：

fluidity monitor <destination IP address> <destination UDP port>

c.单击“start capture”（开始捕获），完成后停止，然后单击保存pcap文件

3.下载分析图

导航到数据分析，指定时间范围，输入有问题的无线电的网状ID/IP，然后点击确认。导出所有数据。

4.捕获每个无线电上连接端口上的流量（使用Wireshark/tcpdump）（非强制性，在非常特殊的情况下需要）

CURWB模式的LED模式定义

将与LED状态信息包括到手边问题中会有所帮助。