目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍解决 Unable to connect to the server: x509: certificate has expired or is not yet valid 错误.

问题

与Ultra Cloud Core Subscriber Microservices Infrastructure(SMI)Kubectl的连接会引发错误。

Unable to connect to the server: x509: certificate has expired or is not yet valid

Kubernetes控制平面节点通信通过SSL隧道进行。SSL隧道通常依赖于一组受信任的第三方证书颁发机构来建立证书的真实性。

证书过期后，控制平面节点通信停止。

要检查证书到期，请执行以下操作： kubectl get secrets --all-namespaces | grep 'kubernetes.io/tls' | awk '{print $2, $1}' | xargs -n2 sh -c 'echo container $0 namespace $1;kubectl -n $1 get secret $0 -o jsonpath="{.data.tls\.crt}" | base64 -d | openssl x509 -noout -enddate; echo ----------------------'

cloud-user@k8-rcdn-primary-1:~$ kubectl get secrets --all-namespaces | grep 'kubernetes.io/tls' | awk '{print $2, $1}' | xar

gs -n2 sh -c 'echo container $0 namespace $1;kubectl -n $1 get secret $0 -o jsonpath="{.data.tls\.crt}" | base64 -d | open

ssl x509 -noout -enddate; echo ----------------------'

container cert-cli-cee-k8-rcdn-ops-center-ingress namespace cee-k8-rcdn

notAfter=May 1 16:54:39 2023 GMT

----------------------

container cert-docs-cee-k8-rcdn-product-documentation-ingress namespace cee-k8-rcdn

notAfter=May 1 16:56:04 2023 GMT

----------------------

container cert-grafana-ingress namespace cee-k8-rcdn

notAfter=May 1 16:56:06 2023 GMT

----------------------

container cert-restconf-cee-k8-rcdn-ops-center-ingress namespace cee-k8-rcdn

notAfter=May 1 16:54:40 2023 GMT

----------------------

container cert-show-tac-cee-k8-rcdn-ops-center-ingress namespace cee-k8-rcdn

notAfter=May 1 16:54:40 2023 GMT

----------------------

container cert-show-tac-cee-k8-rcdn-smi-show-tac-ingress namespace cee-k8-rcdn

notAfter=May 1 16:56:07 2023 GMT

----------------------

container cert-cli-smf-rcdn-ops-center-ingress namespace smf-rcdn

notAfter=May 1 16:54:56 2023 GMT

----------------------

container cert-restconf-smf-rcdn-ops-center-ingress namespace smf-rcdn

notAfter=May 1 16:54:57 2023 GMT

----------------------

container cert-show-tac-smf-rcdn-ops-center-ingress namespace smf-rcdn

notAfter=May 1 16:54:57 2023 GMT

----------------------

container cert-cli-smf-rcdn1-ops-center-ingress namespace smf-rcdn1

notAfter=May 1 16:55:07 2023 GMT

----------------------

container cert-restconf-smf-rcdn1-ops-center-ingress namespace smf-rcdn1

notAfter=May 1 16:55:08 2023 GMT

----------------------

container cert-show-tac-smf-rcdn1-ops-center-ingress namespace smf-rcdn1

notAfter=May 1 16:55:08 2023 GMT

----------------------

container cert-cli-smf-rcdn2-ops-center-ingress namespace smf-rcdn2

notAfter=May 3 18:11:26 2023 GMT

----------------------

container cert-restconf-smf-rcdn2-ops-center-ingress namespace smf-rcdn2

notAfter=May 3 18:11:28 2023 GMT

----------------------

container cert-show-tac-smf-rcdn2-ops-center-ingress namespace smf-rcdn2

notAfter=May 3 18:11:27 2023 GMT

----------------------

container cert-cli-smf-rcdn3-ops-center-ingress namespace smf-rcdn3

notAfter=May 3 18:11:41 2023 GMT

----------------------

container cert-restconf-smf-rcdn3-ops-center-ingress namespace smf-rcdn3

notAfter=May 3 18:11:43 2023 GMT

----------------------

container cert-show-tac-smf-rcdn3-ops-center-ingress namespace smf-rcdn3

notAfter=May 3 18:11:42 2023 GMT

----------------------

解决方案

1.验证apiserver.crt是否显示正确的结束日期。

ubuntu@labnode-cnat-cnat-core-primary1:~$ cd /data/kubernetes/pki

ubuntu@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki$ sudo su

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki# sudo cat /data/kubernetes/pki/apiserver.crt | openssl x509 -enddate -noout

notAfter=Feb 17 08:22:04 2022 GMT

2.检查SSL中的结束日期。

ubuntu@labnode-cnat-cnat-core-primary1:~$ echo | openssl s_client -showcerts -servername gnupg.org -connect localhost:6443 2>/dev/null | openssl x509 -inform pem -noout -text

Certificate:

Data:

Version: 3 (0x2)

Serial Number: 44335566778899aabba (0xabcdef0123456789)

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: CN = kubernetes

Validity

Not Before: Mar 17 11:59:23 2020 GMT

Not After : Mar 19 10:37:35 2021 GMT

3.检查docker容器状态。

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki# docker ps -f "name=k8s_kube-apiserver"

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

f988867819ed c2c9a0406787 "kube-apiserver --ad…" 12 months ago Up 12 months k8s_kube-apiserver_kube-apiserver-labnode-cnat-cnat-core-primary1_kube-system_00112233445566778899aabbccddeeff_0

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki#

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki# docker ps -f "name=k8s_kube-controller"

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

929a8f1ef716 6e4bffa46d70 "kube-controller-man…" 3 days ago Up 3 days k8s_kube-controller-manager_kube-controller-manager-labnode-cnat-cnat-core-primary1_kube-system_112233445566778899aabbccddeeff00_2

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki# docker ps -f "name=k8s_kube-scheduler"

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

32783a2c3a71 ebac1ae204a2 "kube-scheduler --au…" 12 months ago Up 12 months k8s_kube-scheduler_kube-scheduler-labnode-cnat-cnat-core-primary1_kube-system_2233445566778899aabbccddeeff0011_1

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki#

4.在所有三个控制平面节点上重新启动kube-apiserver和kube-scheduler的docker容器。

docker ps -f "name=k8s_kube-apiserver" -q | xargs docker restart

docker ps -f "name=k8s_kube-scheduler" -q | xargs docker restart

5.确认apiserver.crt显示正确的结束日期。

root@labnode-cnat-cnat-core-primary1:/data/kubernetes/pki# sudo cat /data/kubernetes/pki/apiserver.crt | openssl x509 -enddate -noout

notAfter=Feb 17 08:22:04 2022 GMT

6.验证在SSL中更新了结束日期并且其结束日期正确。

echo | openssl s_client -showcerts -servername gnupg.org -connect localhost:6443 2>/dev/null | openssl x509 -inform pem -noout -text

7.验证群集是否正常

有关操作的详细信息，请参阅思科超云核心 — 用户微服务基础设施指南。