目录

简介

背景信息

选项 1：默认使用情况报告配额报告

选项 2：基于授权的使用报告配额到报告

选项 3：Usage-Reporting Quotas-to-Report Based-On-Grant Report-Only-Granted-Volume

问题

观察

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍如何使用Cisco ECS CC Usage Reporting选项指定报告给OCS的USU卷。

背景信息

StarOS增强型计费服务(ECS)使用信用控制(CC)配置模式为Diameter/RADIUS应用配置预付服务。在本地环境中活动计费服务配置的信用控制配置模式下，可以配置三个ACS信用控制使用报告类型之一。

USU — 使用的服务单元

OCS — 离线计费系统

Exec > ACS Configuration > Credit Control Configuration

active-charging service service_name > credit-control

[local]host_name(config-dcca)#

选项 1：默认使用情况报告配额报告

— 在单独的Used-Service-Units中报告具有CC-Total-Octets的AVP以及具有CC-Input-Octets和CC-Output-Octets的AVP。

[local]host_name(config-dcca)# default usage-reporting quotas-to-report

选项 2：基于授权的使用报告配额到报告

— 仅为已授予的配额配置报告使用情况。

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant

注意：当Gy服务器不可用时，不会收到任何授权（配额）。在这种情况下，P-GW在使用报告中发送CC-OCTET和CC-TIME AVP。

选项 3：Usage-Reporting Quotas-to-Report Based-On-Grant Report-Only-Granted-Volume

— 抑制输入和输出八位组。如果Granted-Service-Unit(GSU)AVP包含CC-Total-Octets，则设备会以Used-Service-Unit(USU)AVP发送总输入和输出八位组。如果设备随附了Total-Octets，则在USU中仅发送Total-Octets。

— 使用此命令可仅为已授予的配额配置报告使用情况。在发出此命令时，Used-Service-Unit AVP根据授权报告配额（例如，仅授权服务单元AVP中存在的配额）。

使用此命令，无论报告原因如何，仅报告DCCA服务器授予配额的单位。

[local]host_name(config-dcca)# usage-reporting quotas-to-report based-on-grant { report-only-granted-volume }

问题

案例研究显示PGW为因配置导致的IoT设备报告已用服务单元的不必要情况。还说明了为解决此问题所做的配置更改。OCS记录的IoT设备使用率是预期的两倍。这耗尽IoT用户的数据桶/容量。

观察

据报，有两个单独的旧服务单位(USU);一个使用THRESHOLD，另一个使用OTHER_QUOTA_TYPE。OCS将两个USU组合在一起，从而生成CDR。由于PGW具有默认的使用报告配置选项default usage-reporting quotas-to-report，因此PGW包括一个USU下的CC-Total — 八位组，以及不同USU中的CC-Input-Octets/CC-Output-Octet。这会导致OCS生成两倍于用户使用量的CDR。

已使用的服务单元

CC-Total-Octets

已使用的服务单元

CC-Input-Octets

CC-Output-Octets

解决方案

信用控制使用情况报告配置已更改为使用选项Usage-reporting quotas-to-report based on grant。因此，CCR-U只有一个USU报告了CC-Total-Octets、CC-Input-Octets和CC-Output-Octets。未报告Other_quota_type。这确保报告的金额只在OCS上计数一次。

相关信息

- 命令行界面参考，模式C - D，StarOS版本21.28章节：信用控制配置……

- ECS管理指南，StarOS版本21