目录

简介

背景信息

接入

控制面板

1.控制面板视图

2.客户端会话详细信息（滚动到页面底部）

3.详细客户端会话 — 序列图

从C9800 Web界面访问工具

简介

本文档介绍cisco.com — 无线调试分析器上托管的最常用的无线调试分析工具之一。 无线调试分析器解析AireOS和Cat9800无线LAN控制器的调试日志文件。它使无线客户端关联、身份验证、漫游和连接问题的故障排除更加容易。

背景信息

此工具旨在根据日志序列提供逻辑分析，以匹配已知问题。对于AireOS，该工具还可以透过“debug client <mac1> <mac2> ...”的输出以及“debug aaa/webauth/mdns”的某些部分。对于Catalyst 9800 WLC，该工具可以通过从WLC生成的永远在线跟踪和无线电活动跟踪日志进行分析。对于9800 RA跟踪，有一个新添加的高级见解控制面板。

9800 Advanced Debug Insights是一个新的见解控制面板，用于快速分析RA跟踪。它提供客户端漫游统计信息、入网时间、删除原因以及每个WLAN的客户端会话数（成功和失败）的快速摘要。它还提供所有客户端连接尝试的高级表视图，其中包含开始、每个会话的结束时间戳、删除原因、身份验证方法和AP名称，并且还可以查看序列图中客户端、AP、WLC之间的所有事务的更详细的视图。

标准无线调试会产生大量信息，需要很长时间才能收集、分析并最终确定原因。

大约35%的SR（卷）用于解决客户端问题（丢弃、断开和漫游故障）。要手动分析它们，需要耗时和带宽。 手动分析容易出错。控制面板提供逻辑和详细视图。

接入

您可以在此处访问独立工具：https://cway.cisco.com/wireless-debug-analyzer/

步骤：

1.上传调试文件

2.单击“分析”按钮（表视图）

3.单击“显示高级调试见解”（仅适用于C9800 RA跟踪）

控制面板

该工具提供了各种控制面板视图以帮助分析。

1.控制面板视图

2.客户端会话详细信息（滚动到页面底部）

3.详细客户端会话 — 序列图

从C9800 Web界面访问工具

可以从C9800 WLC“疑难解答”部分收集RA跟踪并将其提供给调试分析器：