目录

简介

背景信息

启用HA代理日志的步骤

相关的思科支持社区讨论

简介

本文介绍在思科策略套件(CPS)中启用高可用代理(HA-Proxy)日志记录的过程。HA-Proxy用于高可用负载均衡。默认情况下，出于性能原因，HA-Proxy不记录消息。

注意：只有在您看到与HA代理相关的问题时，才必须启用HA代理日志。

背景信息

仅当发现与HA代理相关的潜在问题时，才需要启用HA代理日志记录，CPS系统中的任何其他调试日志都无法识别该问题。

启用HA代理日志的步骤

所有步骤都需要在主用负载均衡器虚拟机(VM)上执行，并且必须在被动负载均衡器中重复，这样，每当发生负载均衡器故障切换时，HA-Proxy日志记录都会得到处理。

1.导航至haproxy.cfg文件(/etc/haproxy/haproxy.cfg)，并确保您具有与此映像中显示的相同条目。默认情况下，在大多数情况下，日志级别设置为debug。请将其更改为错误，否则将记录不必要的日志。

2.选择要为其执行日志记录的代理，HA-Proxy配置文件中有许多代理配置，如svn_proxy、pb_proxy、Portal_admin_proxy。此图中显示了为svn_proxy启用HA-Proxy日志记录。

3.编辑/etc/syslog.conf文件，并添加如下图所示的条目。确保local1与步骤1中的名称相同。

4.编辑/etc/sysconfig/syslog文件并更改，如下图所示。  你只需添加r。这可确保在远程计算机中登录。

5.编辑/etc/logroate.d/syslog文件，并确保添加/var/log/haproxy.log的条目，如下图所示。

7.使用service syslog restart和service haproxy restart命令重新启动syslogd和HA-Proxy进程。