目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题

解决方案

简介

本文档介绍处理错误“SVN错误：导入或发布存储库时，原始文本不存在”。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Linux

- CPS

- 策略控制规则功能(PCRF)

- Diameter路由代理(vDRA)

- Docker容器

Cisco建议您必须具有特权访问权限：

- 对CPS vDRA CLI的根访问权限

- 对CPS GUI的“qns-svn”用户访问（策略生成器和CPS中心）

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- CPS cisco-policy-dra 21.1.0

- MongoDB v3.6.17

- Docker容器

- UCS-C

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

PCRF和vDRA在基于CPS的平台和软件上运行。导入或发布包含业务配置的存储库是基于CPS的解决方案的常见或常规操作和维护任务。

CPS中心或策略生成器GUI工具用于导入/发布相关任务。

问题

在竞争情况下，在策略生成器中执行导入/发布操作时会发生此错误。

[ERROR] Internal Server Error:

{"error":"org.tigris.subversion.svnclientadapter.SVNClientException: org.tigris.subversion.svnclientadapter.commandline.CmdLineException: svn: warning: W155010: Pristine text \u0027def170c04fe4c4710aa26d20513e94521502aee2\u0027 not present\n","status":"failure"}

解决方案

- 当您执行PB的发布操作时，Pristine文本错误由某些特殊情况（如网络故障/摆动）触发。

- SVN在运行副本中存储每个文件的基本修订版（即，未修改的签出修订版）的原始副本。

这些原始副本称为“文本库”，用于执行离线差分，并将增量传输回服务器。

“SVN错误：Pristine Text not Present（不存在原始文本）由某些特殊情况触发，例如执行“svn update”时出现网络故障。

- PB存储库因此错误损坏后，无法自动恢复，因此始终建议每次导入时使用新的svn url/repository。

此过程将使用PB备份创建一个新存储库，并在进行所需更改后发布该存储库。

步骤1:  使用<master-ip>/central/dra/登录到CPS Central，如图所示。

步骤2.选择Policy Builder下的Import/Export。

步骤3.选择导入选项卡。选择File to Import并浏览要导入的PB备份文件，如映像所示。

步骤4.输入导入URL。强烈建议导入到新URL并使用策略生成器验证/发布)。

步骤5.选择导入以导入文件。

第6步：从主页中，选择Policy Builder以打开Choose Policy Builder Data Repository，如图所示。

第7步：选择添加新存储库(Add New Repository)以打开添加存储库窗口。

输入存储库、URL和本地目录的名称。请使用正确的URL。此URL必须与步骤3中添加的相同。

步骤8.使用<master-ip>/central/dra/再次登录CPS Central。选择Policy Builder，然后选择新创建的存储库。

步骤9.使用对上次损坏的存储库所做的更改编辑策略生成器配置，以解决损坏的存储库问题。

步骤10.保存更改并发布更新的配置。