目录

简介

背景信息

缩写

MoP的工作流

Ultra-M设置中的枝叶交换机

先决条件

交换机更换步骤

简介

本文档介绍在托管StarOS虚拟网络功能(VNF)的Ultra-M设置中更换故障枝叶交换机(Nexus 93180YC-EX)所需的步骤。

背景信息

Ultra-M是预打包和验证的虚拟化移动数据包核心解决方案，旨在简化VNF的部署。Ultra-M设置中的服务器连接到三种不同类型的交换机：

- Catalyst 交换机

- 枝叶交换机

- 主干交换机

Ultra-M设置的网络拓扑如下图所示。

UltraM网络拓扑

注意：网络拓扑只是一种表示，交换机之间的连接可能稍有不同，这取决于部署的解决方案。本文档面向熟悉Cisco Ultra-M设置和Nexus交换机的思科人员。

缩写

VNF

虚拟网络功能

API

应用程序编程接口

MOP

程序方法

DI

分布式实例

FTP

文件传输协议

SFTP

安全文件传输协议

调试输出中显示“BGP

边界网关协议

BFD

双向转发检测

MoP的工作流

替换过程的高级工作流程

Ultra-M设置中的枝叶交换机

在Ultra-M设置中，枝叶交换机处理以下网络：

- OpenStack网络 — 处理租户、内部API、存储网络、存储管理网络

- StarOS VNF网络 — 处理DI网络和服务网络

- 上行链路网络 — 到主干交换机的上行链路连接

Ultra-M设置中的每个机架都有一对枝叶交换机。枝叶交换机处理的网络在

机架的枝叶交换机。因此，更换枝叶交换机不应影响网络。

先决条件

1.在继续更换交换机之前，请使用ftp/sftp从枝叶交换机备份配置文件。

POD1-leaf1# copy running-config sftp:

Enter destination filename: [POD1-leaf1-running-config] backup-leaf-1-cfg

Enter vrf (If no input, current vrf 'default' is considered): management

Enter hostname for the sftp server: 10.10.10.10

Enter username: admin

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Connected to 10.10.10.10

sftp> put /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg backup-leaf-1-cfg

Uploading /var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg to /backup-leaf-1-cfg

/var/tmp/vsh/backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 33.2KB/s 00:00

sftp> exit

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

POD1-leaf1#

2.检查交换机中运行的当前软件版本并记录。

POD1-leaf1# show version

<snip>

Software

BIOS: version 07.59

NXOS: version 7.0(3)I7(3)

BIOS compile time: 08/26/2016

NXOS image file is: bootflash:///nxos.7.0.3.I7.3.bin

NXOS compile time: 2/12/2018 13:00:00 [02/12/2018 19:13:48]

3.检查当前许可证授权。

POD1-leaf1 # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

4.记下连接到交换机的物理电缆和端口状态。

POD1-leaf1  # show int status

5.检查端口通道、边界网关协议(BGP)对等体和双向转发检测(BFD)邻居的当前状态。

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all

交换机更换步骤

1.将新交换机安装到机架中，并按照说明将电缆连接到交换机。交换机安装步骤可在以下位置找到：Cisco Nexus 93180YC-EX NX-OS模式硬件安装指南

2.执行初始IP配置，以便通过管理IP地址访问交换机以进行进一步配置。执行初始IP设置的步骤为：将交换机连接到网络

3.根据以下链接检查Nexus交换机的软件版本并升级/降级到以前的软件版本：Cisco Nexus 9000系列NX-OS软件升级和降级指南

4.检查新Nexus交换机的许可证级别，并确认其与旧许可证设置一致。

POD1-leaf1  # show license usage

Feature Ins Lic Status Expiry Date Comments

Count

--------------------------------------------------------------------------------

N9K_LIC_1G No - Unused -

VPN_FABRIC No - Unused -

FCOE_NPV_PKG No - Unused -

SECURITY_PKG No 0 Unused -

N9K_UPG_EX_10G No - Unused -

TP_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_GF No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M4 No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_XF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_GF No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M4 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_XF No - Unused -

SAN_ENTERPRISE_PKG No - Unused -

PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

NETWORK_SERVICES_PKG No - Unused -

NXOS_ADVANTAGE_M8-16 No - Unused -

NXOS_ESSENTIALS_M8-16 No - Unused -

FC_PORT_ACTIVATION_PKG No 0 Unused -

LAN_ENTERPRISE_SERVICES_PKG Yes - In use Never -

--------------------------------------------------------------------------------

5.将配置备份传输到新交换机。

server-backup$ sftp admin@10.10.10.10

The authenticity of host '10.10.10.10 (10.10.10.10)' can't be established.

RSA key fingerprint is SHA256:fnbUmd2mL5yE94zxrRoKAlvYfQbheXJfQox7m3XfpIU.

Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes

Warning: Permanently added '10.10.10.10' (RSA) to the list of known hosts.

User Access Verification

Password:

Password:

Connected to 10.10.10.10.

sftp> ls

20170607_193430_poap_15489_1.log 20170607_193430_poap_15489_2.log 20170607_193430_poap_15489_init.log backup-leaf-1-cfg

sftp> put backup-leaf-1-cfg

Uploading backup-spine-cfg-2 to /backup-leaf-1-cfg

backup-leaf-1-cfg 100% 33KB 23.5KB/s 00:01

sftp> bye

POD1-leaf1 # copy bootflash:///backup-leaf-1-cfg startup-config

Copy progress 100% 33KB

Copy complete, now saving to disk (please wait)...

Copy complete.

6.加载备份配置后重新加载交换机。

POD1-leaf1  # reload

7.检验端口状态、端口通道、BGP对等体和BFD邻居。

POD1-leaf1# show int status

POD1-leaf1  #  show port-channel summary

POD1-leaf1  #  show ip bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show ipv6 bgp summary vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd neighbor vrf all

POD1-leaf1  #  show bfd ipv6 neighbor vrf all