目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

配置

网络图

验证与故障排除

1. DFS通道设置验证

2. DFS事件模式警报验证

3. DFS事件检测到的日志验证

4. DFS事件故障排除

相关信息

简介

本文档介绍如何解决Meraki无线接入点中的动态频率选择(DFS)事件日志和警报。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解基本的Meraki软件定义的广域网(SD-WAN)解决方案

- 了解基本无线技术

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

DFS使用通常为雷达保留的5 GHz Wi-Fi频率，例如军用雷达、卫星通信和天气雷达。DFS渠道因国家/地区而异。使用DFS信道的主要优点是增加Wi-Fi信道的数量。

任何Meraki接入点都使用触发警报的DFS通道 Meraki MR接入点上的DFS事件日志和警报。请参阅设备上显示的警报的截图：

DFS模式事件

配置

网络图

网络图

验证与故障排除

1. DFS通道设置验证

可以验证DFS通道设置 路径中取决于Meraki接入点配置。

导航至 Meraki Dashboard > Meraki （选择配置了无线接入点的任何站点网络或配置模板，在其中完成无线接入点配置），然后导航至 Wireless > Radio Setting > RF Profile （选择连接到无线接入点或网络的配置文件）。导航至 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method  如图所示.

验证DFS设置1

验证DFS设置2

2. DFS事件模式警报验证

DFS事件模式警报可以在显示的路径中验证。导航至 Meraki Dashboard > Network （选择任何带有无线接入点的站点网络）。导航至 Wireless > Access Points.

DFS事件模式控制面板警报

3. DFS事件检测到的日志验证

可以在显示的路径中验证DFS事件检测日志 Meraki Dashboard > Network  （选择任何带有无线接入点的站点网络），然后 Network-Wide > Event Log.

4. DFS事件故障排除

DFS Pattern Detected Alert和DFS Event Detected Log已进行故障排除，无线接入点的无线电配置文件中的配置已更改。请参阅所示路径。

导航至Meraki Dashboard > Network （选择具有无线接入点的任何站点网络或配置模板，在其中完成无线接入点配置），然后 Wireless > Radio Setting > RF Profile （选择连接到无线接入点或网络的配置文件） > 5 GHz Radio Setting > Channel Assignment Method.

DFS取消选择设置1

DFS取消选择设置2

相关信息

- Meraki无线动态频率选择(DFS)

- 特尼cal 支持和文档 — Cisco Systems