目录

自2026年3月31日起，不再支持CCO映像下载功能，并且不再适用于Catalyst无线接入点(EWC-AP)系统上的嵌入式无线控制器。

包括：

- 软件升级(GUI)的CCO模式 — Administration > Software Management > Software Upgrade下的“Mode CCO”

- CCO映像下载(CLI) — 即在wireless profile image-download default下配置的image-download-mode cco

或者，从software.cisco.com下载所需的软件映像，然后通过TFTP、SFTP或HTTP映像下载方法安装这些映像。请参阅Cisco Embedded Wireless Controller on Catalyst接入点配置指南，IOS XE 17.15.x中的映像下载一章。

����

����