目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

关于Catalyst AP上的EWC

Catalyst AP 上的 EWC 的相关限制

部署

交换机配置

重置工厂默认值

网络拓扑

第 1 项. 初始 CLI 配置

第 2 项. Web UI 向导

选项 3. 智能手机应用

提示和技巧

将其他AP加入EWC

从EWC（原apciscoshell）访问AP控制台

将EWC转换回轻量CAPWAP模式

从 EWC CLI 恢复出厂设置

访问专家模式

生成管理接口证书和信任点

创建 VLAN

相关信息

简介

本文档介绍如何将轻量Cisco Catalyst 9000系列接入点(AP)转换为嵌入式无线控制器(EWC)

先决条件

要求

本文概述的步骤假设AP运行轻量CAPWAP映像，并且此AP可以访问正常运行的TFTP服务器。 另一项要求是与 AP 的串行连接。

使用的组件

智能手机应用或Web UI向导中提供了其他指南，说明如何在Catalyst AP上轻松部署Cisco EWC。本文档重点介绍CLI方法以及转换提示和技巧。

注:Cisco 9105AXW和所有Wi-Fi 6E接入点不支持EWC

使用的组件:

- 9120 AP

- EWC 映像版本 17.1.1s

- TFTP 服务器

- 控制台电缆

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

关于Catalyst AP上的EWC

Catalyst AP上的Cisco EWC为您的Wi-Fi 6网络提供了一个易于部署和管理选项。Cisco Catalyst AP中内置了控制功能，因此无需添加物理设备。

这意味着您将获得开箱即用的企业级功能，其中包括强大的安全性、思科可靠性以及Wi-Fi 6容量和性能。新无线网络的部署和管理几乎不需要网络知识或IT支持，因此非常适合仅占用极少IT资源的组织进行单站点或多站点部署。一次性设置为您免除后顾之忧。

Catalyst AP上的Cisco EWC运行与Cisco Catalyst 9800系列无线控制器类似的Cisco IOS® XE代码，使其具有弹性、安全性和智能性。借助EWC，您可以获得企业功能的优势，而无需投资购买控制器设备。

此外，随着需求的发展，您对Cisco Catalyst AP的投资也会得到保护。EWC可以根据需要迁移到基于云的部署或基于物理控制器的部署。

Catalyst AP 上的 EWC 的相关限制

- EWC不能将其Gig 0接口配置为TRUNK。

- EWC不支持交换机虚拟接口(SVI)。

- EWC无法执行集中交换。

- Gig 0是可用作无线管理器的唯一接口。

- 所有EWC流量必须来自Gig 0接口(包括RADIUS、无线接入点的控制和调配(CAPWAP)控制、许可流量等)。

- EWC无法执行嵌入式数据包捕获。

- EWC不支持嗅探器模式下的AP。

- 如果同一个广播域中有另一个EWC、AireOS或9800无线LAN控制器(WLC)，则EWC映像不会启动。AP继续充当正常的轻量CAPWAP AP，直到其他WLC从网络中移除。

- 在使用混合AP型号的部署中转换或升级EWC时，需要有正常运行的TFTP服务器。

- EWC无法对数据包进行分段(请参阅Cisco bug id CSCwc95321 影响。

部署

交换机配置

EWC AP 连接的端口必须是中继端口，而且其本地 VLAN 是管理 VLAN。

交换机配置示例：

configure terminal

interface gigabitEthernet 0/1

switchport mode trunk

switchport trunk native vlan 10

重置工厂默认值

在转换AP之前，最好的做法是执行出厂重置，即使它是全新的：

1. 拔下AP的电源线。

2. 将控制台电缆插入并打开PC上的串行会话。

3. 按住APMode/Reset的按钮。

4. 将AP插回其电源，同时继续按住按Mode/Reset钮。

5. 继续按住Mode/Reset按钮，直到显示串行会话的提示。

控制台会话将记录按下Mode/Reset按钮的时间长度。 完全重新启动至少需要 20 秒。AP启动，默认凭证Cisco/Cisco可用于登录CLI（Web界面凭证为webui/Cisco）。

网络拓扑

EWC映像以zip文件的形式提供。 该 zip 文件包含：

- EWC .bin映像（示例：C9800-AP-iosxe-wlc.bin）

- 可加入EWC的所有AP的AP映像（例如：ap1g4、ap1g7）

- Readme.txt 文件，用于指定哪个映像对应于哪个 AP 型号

注：确保将zip存档的内容提取到TFTP服务器。AP需要直接访问这些文件，因为如果这些文件仍在存档中，AP将无法获取这些文件。

下表列出了所有映像和相应的AP型号：

AP 型号

映像文件名称

AP1815、AP154x

ap1g5

AP180x、AP183x、AP185x

ap1g4

C9115、C9120

ap1g7

C9117

ap1g6

C9130、C9124

ap1g6a

AP380x、AP280x、AP156x

ap3g3

注：只有Cisco Catalyst 9000系列AP可以运行EWC代码。上表中所有其他AP只能加入EWC。

必须将提取的zip文件的内容复制到TFTP服务器。

在升级映像之前，将重命名映像并为其分配静态IP地址、子网掩码和默认网关：

Username: Cisco

Password: Cisco

AP2CF8.9B5F.8628>enable

Password: Cisco

AP2CF8.9B5F.8628#capwap ap hostname AP1

Please note that if AP is already associated to WLC,

the new hostname will only reflect on WLC after AP

dis-associates and rejoins.

AP1#capwap ap ip 192.168.1.14 255.255.255.0 192.168.1.1

TFTP服务器位于IP地址192.168.1.25上。与Mobility Express不同，它需要指定两个不同的映像：一个用于AP，另一个用于EWC。映像的转换使用以下命令完成：

AP1#ap-type ewc-ap tftp://192.168.1.25/ap1g7 tftp://192.168.1.25/C9800-AP-iosxe-wlc.bin

Starting download eWLC image tftp://192.168.1.25/C9800-AP-iosxe-wlc.bin ...

It may take a few minutes. If longer, please abort command, check network and try again.

It may take a few minutes. If longer, please abort command, check network and try again.

######################################################################## 100.0%

Upgrading ...

AP CLI建议（使用？）仅提及TFTP和SFTP作为支持的协议。但是，也支持HTTP和HTTPS等其他协议（比最常用的TFTP快得多）。在撰写本文档时，无法通过FTP进行升级。Cisco Bug ID CSCvy36161 - “9100 APs ap-type ewc command only show tftp and sftp as supported protocols”（9100 APap-type ewc命令仅将tftp和sftp显示为支持的协议）已存档，以将CLI建议更改为包括HTTP和HTTPS。

AP-1#ap-type ewc-ap ?

WORD URL of AP image <tftp|sftp>://<server_ip>/<file_path>

升级映像后，AP将重新启动。使用默认凭证Cisco/Cisco登录。如果升级成功，该命令的输出包show version括：

AP1#show version

.

...

AP Image type    : EWC-AP IMAGE

AP Configuration : EWC-AP CAPABLE

代码的EWC部分启动。第一次启动最多可能需要15分钟。

重要信息：如果同一广播域(VLAN)中存在现有的AireOS、9800或Mobility Express或EWC控制器，则AP的EWC进程不会启动。

第 1 项. 初始 CLI 配置

一旦EWC分区启动，就会出现启动初始配置向导的提示。本文介绍无需使用Catalyst Wireless应用或Web浏览器向导从头开始进行手动配置：

--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: no

Would you like to terminate autoinstall? [yes]: no

WLC2CF8.9B5F.8628#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

WLC2CF8.9B5F.8628(config)#hostname EWC

######## Cteates local user admin ########

EWC(config)#user-name admin

EWC(config-user-name)#privilege 15

EWC(config-user-name)#password 0 Cisco123

EWC(config-user-name)#exit

######## Specifies credentials used to log into APs joined to this EWC ########

EWC(config)#ap profile default-ap-profile

EWC(config-ap-profile)#mgmtuser username admin password 0 Cisco123 secret 0 Cisco123

EWC(config-ap-profile)#exit

######## Configures management interface IP address and subnet########

EWC(config)#interface gigabitEthernet 0

EWC(config-if)#ip address 192.168.1.15 255.255.255.0

EWC(config-if)#exit

######## Default gateway IP address ########

EWC(config)#ip default-gateway 192.168.1.1

######## Enables web interface of EWC ########

EWC(config)#ip http server

EWC(config)#ip http secure-server

######## Write to memory ########

EWC(config)#end

EWC#write memory

注意：您必须输write memory入命令以保存配置并清除预安装的零日配置。如果未执行此操作，将无法访问EWC的GUI，如本指南后面部分所述。

与9800控制器不同，EWC闪存没有足够的空间来存储所有AP映像。 所有 AP 映像都需要托管在外部 TFTP 或 SFTP 服务器上。当第二个AP尝试加入时，EWC将其指向外部服务器。如果没有这些命令，其他AP无法加入它：

EWC(config)#wireless profile image-download default

EWC(config-wireless-image-download-profile)#image-download-mode tftp

EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-server 192.168.1.25

EWC(config-wireless-image-download-profile-tftp)#tftp-image-path /

EWC#write memory

Building configuration...

[OK]

Web 界面现在可以通过 https://<EWC management IP address> 访问。

注：如果HTTP和HTTP均启用，EWC始终通过其HTTPS Web界面为用户提供服务。为某些功能（例如Web身份验证）启用HTTP至关重要，建议启用该功能。

第 2 项. Web UI 向导

在EWC模式下重新启动AP后，它会广播以其MAC地址的最后一位数字结尾的调配服务集标识符(SSID)。您可以使用PSK“密码”连接到它。

然后您可以打开浏览器，并重定向到mywifi.cisco.com，这会将您引导到AP Web UI。使用用户“webui”和密码“cisco”进行连接。

注意：只有连接到调配SSID时，到EWC配置门户的Web重定向才有效。如果您的笔记本电脑连接到另一个 WiFi 网络或有线网络，则无法正常工作。即使在day0向导调配模式下输入EWC IP地址，也不能从有线网络配置AP。

选项 3. 智能手机应用

在Apple Store和Android Play Store上，您可以找到Cisco Catalyst Wireless应用。安装后，该应用可通过手动连接或QR代码轻松调配嵌入式控制器。

提示和技巧

将其他AP加入EWC

最多可将100个AP连接到EWC。加入EWC的AP只有处于FlexConnect模式时才能正常工作。EWC无法在其闪存中托管所有AP映像，因此需要使用命令指定TFTP或SFTP服务wireless profile image-download default器。

如果EWC所在的站点没有托管永久TFTP服务器的基础设施，可以临时使用普通笔记本电脑。在初始部署和升级期间，仅需要在现场存在带有AP映像的TFTP服务器。

从EWC（原apciscoshell）访问AP控制台

当控制台电缆插入运行EWC映像的AP时，默认显示EWC提示。如果出于任何原因需要访问基础AP外壳，可以使用以下命令完成访问：

EWC#wireless ewc-ap ap shell username admin

admin@192.168.129.1's password: Cisco123

注意：如果AP配置文件中未指定AP管理用户名和密码，请使用默认用户名Cisco和密码Cisco。

此命令等同于以apciscoshell前在Mobility Express控制器中可用的命令。

要退回EWC shell，请输入：

AP1>logout

Connection to 192.168.129.1 closed.

EWC#

将EWC转换回轻量CAPWAP模式

如果需要将运行在EWC模式下的AP转换回轻量CAPWAP模式，可通过以下方式完成：

AP1#ap-type capwap

AP is the Master AP, system will need a reboot when ap type is changed to CAPWAP

. Do you want to proceed? (y/N) y

重要信息：此命令对AP和EWC分区执行完整的出厂重置。确保在转换之前备份当前EWC配置。

从 EWC CLI 恢复出厂设置

要将 EWC 重置为出厂默认设置，您可以在 EWC CLI 提示符后使用以下命令：

EWC#wireless ewc-ap factory-reset

访问专家模式

默认情况下，EWC的Web界面不会显示其所有高级功能。要启用高级功能，请单击右上角的齿轮图标并打开“专家”模式：

生成管理接口证书和信任点

EWC的所有功能都使用制造商安装证书(MIC)。在任何情况下都不必须生成自签名证书。本文中指定的所有命令都足够让EWC启动并运行，并且将AP加入其中。

创建 VLAN

EWC不支持在EWC的Cisco IOS XE代码中配置多个SVI。如果您需要添加VLAN以在WLAN中使用，请在成员AP上的flex配置文件中而不是在控制器部件上创建这些VLAN。

相关信息

- Catalyst接入点上的思科嵌入式无线控制器配置指南

- 技术支持和文档 - Cisco Systems