目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

网络图

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何使用思科互联移动体验(CMX)现场配置思科DNA空间。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 命令行界面(CLI)或图形用户界面(GUI)访问AireOS无线控制器

- 思科DNA空间

- 思科CMX

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 5520无线LAN控制器(WLC)版本8.8.120.0

- 思科CMX 10.6.1-47

配置

网络图

配置

要将CMX连接到思科DNA空间，CMX必须能够通过HTTPS访问思科DNA空间云。

出站代理设置

如果CMX在代理后面，则需要此配置。

步骤1.连接到CMX CLI并运行以下命令：

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy http_proxy http://<proxy-server-address>:80/

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy https_proxy https://<proxy-server-address>:443/

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy no_proxy 127.0.0.1,localhost

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl stop -a

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl agent start

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxctl start

在思科DNA上生成令牌 空格

步骤1.在DNA空间上生成令牌。

登录到Cisco DNA空间，然后导航至Setup > Wireless Setup > Add New

步骤2.选择Cisco AireOS/Catayst:

步骤3.选择通过CMX On-Prem，然后选择CMX的版本。

步骤4.单击“自定义设置”

步骤5.单击“创建新令牌”。

步骤6.输入令牌的名称和说明，然后单击“保存”。

步骤7.在新的“自定义设置”页面的“在CMX中配置令牌”部分下，单击查看令牌。将鼠标悬停在最近创建的令牌上，然后单击密钥图标：

步骤8.输入您的Cisco DNA空间凭证，查看和复制显示在以下屏幕中的令牌。

在CMX上配置令牌

步骤1.登录Cisco CMX，导航至Manage > Cloud Apps。单击“启用”，粘贴令牌并单击“保存”。

将CMX添加到位置层次结构思科DNA空间

步骤1.导航至DNA空间上的Setup > Wireless Networks，然后单击Add CMX:

步骤2.选择要导入CMX的位置，然后单击“下一步”。如果这是您首次导入CMX，您可能会看到默认位置，即您的Cisco DNA空间帐户名称。

注意：思科DNA空间不允许添加两个具有相同接入点的CMX节点。

步骤3.配置显示名称，并选择要从CMX添加到位置层次结构的园区、建筑和楼层。然后，单击“Import(导入)”。

Cisco DNA空间根据所选站点组织位置层次结构，包括与每个站点关联的AP。

步骤4.根据位置配置每个园区/建筑/楼层的时区。导航至Cisco DNA空间上的位置层次结构。将鼠标悬停在所需的园区、建筑或楼层上，然后单击位置信息。输入值，然后单击“更新”。

注意：定义的时区会影响Cisco DNA空间规则和报告。

验证

要确认出站代理已在CMX上配置，请运行以下命令：

[cmxadmin@CMX-andressi ~]$ cmxos sysproxy show

要确认CMX与思科DNA空间通信，请导航至CMX上的管理>云应用，并查看北向通知的统计信息：

要确认位置层次结构已配置为与CMX上一样，请导航至DNA空间上的位置层次结构，然后点击CMX名称：

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。