目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

安装

CIMC配置和KVM启动

CMX映像安装

CMX初始设置

CMX节点安装

简介

本文档将指导网络管理员在Cisco 3375 MSE设备上安装Cisco CMX 10.5映像。此流程还包括有关如何设置安装所需的思科集成管理控制器(CIMC)的说明。

无法从CMX 10.2、10.3或10.4升级到10.5。需要全新安装。 如果尝试直接升级，将弹出以下错误消息：

“MD5不匹配，看起来cmx文件已损坏。请下载新的，然后重试。”

从10.5版升级到更新版本（例如从10.5.0-206升级到10.5.1-26）可以在CMX Web界面的“系统”(System)->“设置”(Settings)->“升级”(Upgrade)下完成

为了避免 CSCvn64747 安装10.5.1-26时，建议先安装10.5.0，然后升级到10.5.1-26

先决条件

要求

思科3375 MSE设备

Cisco CMX 10.5 ISO文件(从https://software.cisco.com下载)

使用的组件

本指南中使用的组件：

- 带CIMC版本4.0(1a)的Cisco 3375

- 思科互联移动体验版本10.5.1-27

- 运行MacOS Mojave和Google Chrome作为Web浏览器的MacBook

安装

CIMC配置和KVM启动

第 1 步 将显示器插入VGA端口，将键盘插入设备背面的USB端口。打开计算机电源。按 F8 在引导屏幕中输入CIMC配置实用程序：

图1.启动屏幕

步骤 2 配置CIMC参数，按 F10 保存并等待45秒以应用更改。按 F5 刷新并验证设置已应用。单击 ESC 退出.

图2.思科IMC配置实用程序

要从网络访问CIMC，请通过设备背面的管理端口将MSE 3375连接到交换机：

图3.管理端口

步骤 3 在Chrome Web浏览器中，转到 http://<cimc_ip_address>。首次登录时，默认用户名为admin。默认密码为password。如果您运行的是CIMC 4.0(1a)版本，则登录屏幕将如下所示：

图4. CIMC登录屏幕

第4步登录后，按右上角的“启动KVM控制台”。CIMC v4支持HTML和基于Java的KVM。运行基于Java的KVM需要Java版本1.6.0_14或更高版本。本教程将使用HTML文档。

图5.启动KVM控制台

如果浏览器中的弹出窗口被阻止，请确保按链接转发：

图6.阻止弹出窗口

第5步启动KVM后，按Virtual Media(虚拟媒体)并激活虚拟设备。激活虚拟设备后，下拉菜单将展开，并显示其他选项。按MAP CD/DVD以映射CMX 10.5 ISO文件：

图7.激活虚拟设备

图8.映射CD/DVD

第6步导航到并选择下载的CMX映像，然后按映射驱动器。按下后，“虚拟媒体”菜单将再次展开，以显示映射的映像：

图9.映射驱动器

图10.映射的CMX映像

第7步检查映像是否正确连接后，转至“电源”选项卡，并选择重置系统（热启动）以重置设备。在启动过程中，按F7开始安装映射的映像：

图11.重新启动设备

图12. CIMC启动选择菜单

CMX映像安装

第 1 步 选择 使用当前控制台安装CMX 继续安装。选择后，安装脚本将开始加载：

图13.继续安装当前KVM

图14. CentOS安装脚本跟踪

步骤 2 安装程序后 首先，它会要求确认。输入 是 然后按 输入继续安装。“是”可能出现在左上角：

图15.继续安装的提示可能未对齐

图16.按下Enter键后，安装将开始

第3步CMX安装过程大约需要20-30分钟：

图17.安装需要20-30分钟

CMX初始设置

第1步安装完成后，计算机将自动重新启动。这次，启动时不要按任何键。

第2步使用顶部显示的默认凭证(cmxadmin/cisco)登录CMX:

图18.首次登录

第3步系统将提示您更改根用户和cmxadmin用户的密码。必须满足密码规范：

图19.更改根和cmxadmin密码

第4步配置网络参数。要应用网络设置，需要可访问网关和DNS。如果它们不可用，系统将提示您再次配置网络参数。如果它们可访问，则会重新启动保持连接服务。在此过程中，请勿按Enter!

图20.网络参数设置

图21.如果网关无法访问，网络配置提示将出现

第5步重新启动保活服务后，安装将提示输入NTP服务器IP地址、区域和国家/地区。如果未使用NTP，提示符将跳至时区和时间/日期配置：

图22. NTP配置

图23.时区和日期配置

第6步系统将提示您确认输入的信息。如果选择“否”，系统将返回NTP配置提示：

图24. NTP配置

步骤 6 下一个提示将要求您选择是否要进行磁盘加密。KVM设置在此结束，其余配置将通过CMX Web界面(GUI)完成：

磁盘加密是GDPR合规性的要求之一。有关CMX GDPR合规性的完整信息可在此链接上找到。

图25.磁盘加密提示

加密后，驱动器无法解密。

CMX节点安装

第1步通过https://<cmx_ip_address>:1984访问CMX GUI。端口1984仅在初始设置或升级期间使用。使用cmxadminuser和之前配置的密码登录：

图26. CMX GUI节点安装登录

第2步选择CMX节点类型（Location或Presence）。 请注意，以后无法更改。选择后，等待配置和启动完成：

图27. CMX节点类型选择

图28.启动过程

第3步按Please click以继续设置：

图29.单击继续设置

步骤 4 安装过程现已完成。您将被重定向到设置助手以完成节点的特定配置（映射导入、与无线控制器配对以及邮件服务器设置）：

设置完成后，请确保清除浏览器cookie和缓存。不执行此操作可能会导致某些CMX网页为空。

图29.CMX设置助手