目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

CIMC配置和KVM启动

CMX映像安装

CMX初始设置

CMX节点安装

简介

本文档将指导网络管理员在 MSE 3365 设备上安装 Cisco CMX 10.5。此流程还包括有关如何设置安装所需的思科集成管理控制器(CIMC)的说明。

注意：无法从CMX 10.2、10.3或10.4升级到10.5。需要全新安装。 如果尝试直接升级，将弹出以下错误消息：

MD5不匹配，看起来cmx文件已损坏。请下载新内容并重试。

从10.5版本升级到更新版本（例如从10.5.0-206升级到10.5.1-26）可以从GUI完成：System（系统） — > Settings（设置） — > Upgrade（升级）

为避免在安装10.5.1时打到CSCvn64747，建议先安装10.5.0，然后升级到10.5.1。

先决条件

要求

思科MSE 3365。

Cisco CMX 10.5 ISO文件。

使用的组件

本指南中使用的组件：

- 带CIMC版本2.0(3i)的思科MSE 3365,

- 思科互联移动体验版本10.5.0-206。

- 运行MacOS Mojave和Google Chrome作为Web浏览器的MacBook。

配置

CIMC配置和KVM启动

步骤1插入显示器和键盘。启动计算机。按F8进入CIMC配置：

图1.启动屏幕

第2步配置CIMC参数，按F10保存并等待45秒以应用更改。按F5刷新并验证设置是否已应用。单击ESC退出。

图2. Cisco CIMC配置实用程序

要从网络访问CIMC，请通过设备背面的管理端口将MSE 3365连接到交换机。

图3.管理界面

第3步在Chrome Web浏览器中，转到http://<cimc_ip_address>。如果需要Adobe Flash player运行的权限，请按“获取Adobe flash player”并“允许:

图4.启动CIMC接口

第4步首次登录时，默认用户名为admin。默认密码为password。

图5. CIMC GUI访问

第5步按“Launch KVM Console(启动KVM控制台)”，然后确定。如果运行CIMC v2（图5），则运行KVM需要Java版本1.6.0_14或更高版本。

图6.在CIMC v2上启动KVM控制台

CIMC v3（图6）支持HTML5接口，不需要Java。

图7.基于HTML的KVM

如果您决定使用基于HTML的KVM，则必须启用弹出窗口或点击链接以手动打开弹出窗口。

图8.启用弹出窗口

第6步启动KVM后，按“虚拟媒体”并激活“虚拟设备”。激活虚拟设备后，下拉菜单将展开，并显示其他选项。按“MAP CD/DVD”以映射ISO文件：

图9.映射虚拟介质

第7步选择下载的CMX映像，然后按Map Device。按下后，“虚拟媒体”菜单将再次展开，以显示映射的映像：

图10.映射虚拟介质

图11.下拉菜单将展开并显示映射的映像文件名

第8步检查映像是否正确连接后，转到“Power（电源）”选项卡，并选择“Reset System(warm boot)（重置计算机）”。在启动过程中，按F7开始安装映射的映像：

图12. KVM的电源选项

图13. CIMC启动选择菜单

CMX映像安装

第1步选择Install CMX using current console(使用当前控制台安装CMX)继续安装。选择后，安装脚本将开始加载：

图14. CMX安装方法选择

图15. CentOS安装脚本跟踪

第2步安装程序启动后，它会要求确认。键入yes，然后按Enter键继续安装。“是”可能出现在左上角：

图16.继续安装的提示可能未对齐

图17.按下Enter键后，安装将开始

第3步在安装过程中，提示符将显示“Performing installation setup tasks(执行安装后设置任务)”。这要求用户按Enter以继续安装过程，该过程大约需要20-30分钟：

图18.提示信息

CMX初始设置

第1步安装完成后，计算机将自动重新启动。这次，启动时不要按任何键:

图19.启动过程将继续，无需任何用户输入

第2步使用顶部显示的默认凭证(cmxadmin/cisco)登录CMX:

图20. Cisco CMX初始登录

第3步系统将提示您更改根用户和cmxadmin用户的密码。必须满足密码规范：

图21.设置Cisco CMX密码

第4步配置网络参数。要应用网络设置，需要可访问网关和DNS。如果它们不可用，系统将提示您再次配置网络参数。如果它们可访问，则会重新启动保持连接服务。在此过程中，请勿按Enter!!!

图22.初始设置时的网络配置

图23.如果网关无法访问，网络配置提示将出现

第5步重新启动保活服务后，安装将提示输入NTP服务器IP地址、区域和国家/地区。如果未使用NTP，提示符将跳至时区和时间/日期配置。

图24. NTP和时区配置

图25.国家/地区选择

第6步下一步提示将要求您选择是否需要磁盘加密。CLI设置在此结束，保留的配置将通过CMX Web界面(GUI)完成。

图26.磁盘加密设置

CMX节点安装

通过https://<cmx_ip_address> :1984访问CMX GUI。端口1984仅在初始设置或升级期间使用。

第1步使用cmxadmin用户和之前配置的密码登录。

图27. CMX GUI节点安装登录

第2步选择CMX节点类型（Location或Presence）。 请注意，以后无法更改。选择后，等待配置和启动完成。

图28. CMX GUI节点选择

图29. CMX配置安装

图30. CMX启动服务

第3步按Please click以继续设置

图31. CMX安装完成

安装过程现已完成。您现在被重定向到设置助手以完成节点的特定配置（映射导入、与无线控制器和邮件服务器配对）。

图32. CMX基本设置助手