目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

网络图

配置

在开始之前

无线LAN控制器配置

版本和安装模式

VLAN、SVI和WMI

网络连接/物理接口

机箱编号

机箱优先级

冗余配置

重新加载并连接上行链路+ RP端口

Cisco Catalyst Center集成

验证与故障排除

相关链接

简介

本文档介绍在不中断HA同步的情况下替换HA-SSO中运行的9800无线控制器的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Catalyst无线9800配置型号

- Cisco DNA Center调配概念

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco IOS® XE 17.9.4a的Cisco Catalyst 9800 WLC

- Cisco Catalyst Center以前称为Cisco DNA Center，版本2.3.5.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Cisco DNA Center监控的高可用性状态切换(HA-SSO)部署

如果其中一个WLC发生故障且必须通过RMA进行更换，则需要执行某些程序以确保更换过程顺利，并且不会导致任何错误或配置被擦除。此过程不会导致活动WLC的任何停机。本文档基于RMA设备，使用与要更换的旧设备相同的配置；相同的WMI、RMI IP地址等。如果要使用除已配置地址以外的RMI IP地址，此过程需要停机，因为此RMI地址需要在主用设备上更新，也需要重新启动才能生效。

在本例中：

- Unit1 =活动WLC

- Unit2 =故障WLC

- Unit3 =新的备用设备（RMA更换）

在此场景中，备用设备被替换。

网络图

配置

在开始之前

1. 从主用控制器备份配置。

2. 从机架上卸下有故障的WLC，然后将其与网络断开。

3. 连接到新(RMA)WLC（称为Unit3）的控制台，但不要将其连接到网络。

无线LAN控制器配置

1. 版本和安装模式

两个控制器之间的软件版本和安装模式必须匹配；否则，将不会形成HA SSO。

如果版本或模式不同：

— 升级或降级RMA WLC以匹配活动WLC。这是升级过程

— 确保两者均处于安装模式（而不是捆绑包模式）。

以下是用于验证的命令：

Unit3# show version | i Version

Cisco IOS XE software, Version 17.09.04a

Unit3# show version | i Installation mode

Router operating mode: Autonomous

Installation mode is INSTALL

2. VLAN、SVI和WMI

在Unit3上创建相同的VLAN和SVI，并使用主要IP和辅助IP（RMI地址）配置无线管理接口(WMI)。RMI IP必须与故障备用WLC的RMI IP匹配。您可以使用“show chassis”在活动WLC上验证这一点，并注意旧备用IP。

以下是本实验的一个示例：

Unit3(config)#Vlan1122

Unit3(config-vlan)#exit

Unit3(config)#interface Vlan1122

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.180 255.255.255.0

Unit3(config-if)#ip address 10.201.166.163 255.255.255.0 secondary

Unit3(config-if)#exit

Unit3(config)#wireless management interface vlan 1122

注意：RMI和WMI IP地址必须与活动WLC的WMI位于同一子网中。

3. 网络连接/物理接口

配置上行链路接口并允许所需的VLAN。

您可以关闭接口或断开电缆，直到最后一步完成。

Unit3(config)# interface twoGigabitEthernet 0/0/0

Unit3(config-if)#switchport mode trunk

Unit3(config-if)#switchport trunk native vlan 1122

Unit3(config-if)#switchport trunk allowed vlan 1104-1126,3000

4. 机箱编号

默认情况下，机箱编号设置为1。

确保两个WLC不共享相同的机箱编号以避免冲突。每个控制器必须具有唯一标识才能正常运行的HA-SSO部署。

由于更改机箱编号需要重新启动，因此最好在备用设备(Unit3)连接到网络之前根据需要对其进行修改。

在我们的场景中，活动Unit1机箱编号设置为2，因此无需更改RMA型WLC的机箱，因为默认情况下它设置为1。
下面是如何检查主用设备上的机箱编号：
Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

如果需要对RMA“Unit3”单元进行重新编号：

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy  - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

Unit3#chassis 1 renumber x

WARNING: Changing the switch number may result in a configuration change for that switch. The interface configuration associated with the old switch number remain as a provisioned configuration. The new switch number be effective after the next reboot. Do you want to continue?[y/n]? [yes]: yes

此时不需要重新加载。在最后一步中，我们将此设备重新连接到网络时，我们需要它以使其余配置生效。

注意：机箱重新编号需要重新启动才能生效。

5. 机箱优先级

机箱优先级决定哪个WLC成为主用设备以及继承其配置；优先级2为最高。如果两个WLC的优先级相等，则选举过程将机箱序列号用作分路器。

在我们的场景中，两个控制器的优先级都是1（如下所示），因此我们需要更改主用设备1上的优先级以使其更高，因此优先级是2。

Unit3#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : yyyy.yyyy.yyyy

Mac persistency wait time: Indefinite

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active yyyy.yyyy.yyyy 1 V02 Ready 0.0.0.0

在主用设备1上：

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 1 V02 Ready 169.254.166.164

Unit1#chassis 1 priority 2

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : 00a3.8e23.a0e0 - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

1 Member 0000.0000.0000 0 V02 Removed 169.254.166.163

*2 Active 00a3.8e23.a0e0 2 V02 Ready 169.254.166.164

注意：更改WLC上的优先级不需要重新启动。

6. 冗余配置

您的活动机箱编号及其RMI IP决定这些冗余配置。匹配活动WLC的冗余配置。

Unit3(config)#redundancy-management interface Vlan1122 chassis 1 address 169.254.166.163 chassis 2 address 169.254.166.164

Unit3(config)#exit

Unit3#wr

7. 重新加载并连接上行链路+ RP端口
最后一步非常重要，要正确执行以确保活动WLC不会重新启动。在确保已保存配置并验证对RMA驱动的Unit3进行的所有更改之后，即可将配置放置在机架中，故障控制器正是在这里连接到网络。然后，我们需要重新启动以使之前的配置生效。在重新启动时，将RP端口与主用设备1背对背连接。在设备启动之前连接RP以防止主用设备重新加载，这一点非常重要。
此步骤必须正确执行，以防止活动WLC意外重新启动。

1. 保存配置并验证Unit3上的所有设置。

2. 将单元3安装在有故障的控制器所在的机架中。

3. 将其连接到网络。

4. 重新启动Unit3以使所有配置更改生效。

5. 当Unit3重新启动时，将冗余端口(RP)直接连接到活动WLC(Unit1)。

注意：在Unit3完成引导之前连接RP端口。

如果RP在控制器完全引导后连接，则两个WLC都会重新加载，我们试图避免这种情况。

Cisco Catalyst Center集成

在重新建立HA-SSO之前，Cisco Catalyst Center会将控制器显示为单个独立设备。

重建HA-SSO后，在Cisco Catalyst Center中执行重新同步以注册RMA设备的新序列号。

1. 在Cisco Catalyst Center中，导航到Provision > Inventory。

2. 选择Filter → Wireless Controller。

3. 找到当前未显示对等体的活动WLC。

4. 选择Actions > Inventory > Resync Device。

5. 等待重新同步完成。两个序列号都会在Catalyst Center数据库中显示和更新。

验证与故障排除

在Cisco Catalyst Center上，验证WLC条目在WLC名称旁边显示序列号和HA图标。

在无线局域网控制器CLI上，确认正确的优先级和RMI IP地址：

Unit1#show chassis

Chassis/Stack Mac Address : xxxx.xxxx.xxxx - Local Mac Address

Mac persistency wait time: Indefinite

Local Redundancy Port Type: Twisted Pair

H/W Current

Chassis# Role Mac Address Priority Version State IP

-------------------------------------------------------------------------------------

*1 Active f87a.411b.cfa0 2 V02 Ready 169.254.166.163

2 Standby 706d.1535.8300 1 V02 Ready 169.254.166.16

相关链接

Cisco Catalyst 9800系列无线控制器软件配置指南，Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x