目录

简介

国家/地区和版本列表

为 — ROW接入点配置Catalyst 9800 WLC

故障排除

简介

本文档介绍如何将 — ROW（世界其他国家/地区）域的Cisco Catalyst接入点连接到无线LAN控制器(WLC)。

国家/地区和版本列表

思科将域C、D、I、G、H、K、N、L、M、S和T统一到 — ROW域，该域以9124和9136接入点开头。其他域仍单独生产，无需任何特定的程序或改变其运行方式。

在撰写本文档时，新的WIFI 6E AP 916x接入点也可使用 — ROW型号发货，适用于不符合任何最大管制范围或需要唯一管制限制的选定国家/地区。

Cisco IOS® XE版本17.6及更高版本支持 — ROW域接入点，-ROW针对的国家/地区列表随着更高版本不断增长。

-ROW AP在 — ROW域下维护所有国家/地区的电源表，并在加入9800 WLC时以及收到9800配置指定的国家/地区代码时应用正确的信道和电源设置。

属于ROW域的国家/地区列表取决于AP模式和软件版本并不断演变。

如果您想了解特定AP型号的特定版本在特定国家/地区是否支持6ghz，或者是否属于 — ROW域，请检查标题为“Detailed Channels and Maximum Power Settings for Cisco Catalyst Wireless <AP model>”的文档。

例如，对于9166，您可以找到以下文档列表：Cisco Catalyst无线的详细信道和最大功率设置

9160详细的信道和功率

每个AP型号都有这样的文档，每次发布时都会更新文档，以提供新的国家/地区/渠道支持。

检查“国家/地区到tab的映射”，以查看哪个国家/地区是哪个管制域（包括 — ROW）的一部分，以及该版本上该AP型号在该国家/地区支持哪些频带。

国家/地区会定期添加到 — ROW域。使用compliance lookup tool验证特定AP型号的您感兴趣的国家/地区所属的法规。

合规性查找工具

为 — ROW接入点配置Catalyst 9800 WLC

-ROW域的接入点能够加入9800 WLC（前提是软件版本支持 — ROW域，例如17.6.2或更高版本），而不管控制器上配置的国家/地区。硬件型号显示为“ — ROW”，如此AP 360页面所示：

— 行AP 360

无论国家/地区配置如何，AP都成功加入WLC。但是，接入点控制面板构件中会显示一个红点，指示某些AP仍需要调配其国家/地区代码：

WLC控制面板

单击此点以显示未分配国家/地区代码的 — ROW接入点的列表。在该状态下，-ROW AP关闭其5ghz无线电设备，2.4ghz无线电设备在标准信道上运行且功率较低，以避免任何国家/地区规则冲突。

AP统计信息页

在AP加入配置文件中设置国家/地区代码时，可将国家/地区分配给 — ROW AP。默认情况下，您的默认AP加入配置文件可能没有国家/地区代码集，因此任何新的 — ROW域AP没有分配国家/地区代码并在兼容模式下运行。

AP加入配置文件中的国家/地区代码复选框列出所有国家/地区，因此您可以配置未在WLC上全局启用的国家/地区代码(在Configure > Wireless > Access points页，然后是country子页)。在这种情况下，AP将忽略AP加入配置文件中的国家/地区代码配置。

默认AP加入配置文件

最佳做法是为每个站点使用不同的AP加入配置文件，以便您可以轻松为给定站点中的所有AP设置正确的国家/地区代码。

对于每个AP，您还可以在“高级”选项卡中看到AP的特定国家/地区代码。下拉框仅显示WLC上全局启用的国家/地区，但是如果您直接在AP高级页面上更改国家/地区代码，则当AP加入配置文件中已配置国家/地区（且有效）时，该代码不起作用。

如果为AP配置其他国家/地区，则AP将退出并重新加入WLC，但再次使用在AP加入配置文件中设置的国家/地区代码进行重新加入。此设置仅在以下情况下才有用：您一直未在AP加入配置文件中配置国家/地区代码（不推荐）。

故障排除

如果配置不属于 — ROW域（例如法国）的国家/地区代码，则加入WLC并接收此AP加入配置文件的 — ROW AP会打印错误消息并处于未调配模式（5ghz无线电关闭和受限制的2.4ghz无线电功能）。

AP在调配了特定的 — ROW国家/地区后，会一直分配该国家/地区，直到分配了另一个有效的 — ROW国家/地区。如果您尝试分配非ROW国家/地区，则AP会忽略并仍使用相同的最后一个工作国家/地区代码。

您可以使用“show controllers dot11Radio 1”在AP CLI上验证AP国家/地区调配的状态，它显示 — ROW域和AP分配到的国家/地区（如果有）：

show cont dot11Radio 1

Dot11Radio1 Link encap:Ethernet HWaddr 4C:A6:4D:22:2F:C0

BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

collisions:0 txqueuelen:2699

RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)

Radio Info Summary:

=======================

Radio: 5.0GHz

Carrier Set: (-RW) Argentina ( AR)

可能的配置不匹配列表：

- 如果AP加入配置文件中未配置国家/地区，则AP处于配置不匹配状态；

- 如果AP加入配置文件中配置的国家/地区在全局国家/地区列表中未启用，则AP处于配置不匹配状态；

- 如果国家/地区在AP加入配置文件和全局国家/地区列表中配置，但国家/地区不在该软件版本中的 — ROW域中，则AP处于配置不匹配状态；

- 如果国家/地区在AP加入配置文件和全局国家/地区列表中配置，并且是 — ROW域的国家/地区部分，则会正确调配AP。

您可以在Configuration > Wireless > Access Points页面检查配置错误的AP:

误配置的AP计数