目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

了解iPSK是什么，适合哪些场景

配置9800 WLC

ISE 配置

故障排除

9800 WLC故障排除

排除ISE故障

简介

本文档介绍在Cisco 9800无线局域网控制器上配置iPSK安全WLAN，并将Cisco ISE用作RADIUS服务器。

先决条件

要求

本文档假设您已经熟悉9800上WLAN的基本配置，并能根据您的部署调整配置。

使用的组件

- 运行17.6.3的Cisco 9800-CL WLC

- 思科ISE 3.0

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

了解iPSK是什么，适合哪些场景

传统预共享密钥(PSK)安全网络对所有连接的客户端使用相同的密码。这可能会导致与未经授权的用户共享密钥，从而造成安全漏洞和未经授权的网络访问。此漏洞最常见的缓解措施是PSK本身的更改，这种更改会影响所有用户，因为许多终端设备需要更新新密钥才能再次访问网络。

通过身份PSK(iPSK)，在RADIUS服务器的帮助下为相同SSID上的个人或用户组创建唯一的预共享密钥。在终端客户端设备不支持dot1x身份验证，但需要更安全和更精细的身份验证方案的网络中，这种设置非常有用。从客户端角度看，此WLAN看起来与传统PSK网络相同。如果其中一个PSK受到危害，则仅受影响的个人或组需要更新其PSK。连接到WLAN的其余设备不受影响。

配置9800 WLC

在Configuration > Security > AAA > Servers/Groups > Servers下，将ISE添加为RADIUS服务器：

在Configuration > Security > AAA > Servers/Groups > Server Groups下，创建RADIUS服务器组并将之前创建的ISE服务器添加到其中：

在AAA Method List选项卡中，使用类型“network”和组类型“group”创建指向以前创建的RADIUS服务器组的授权列表：

设置记帐是可选操作，但可以通过将类型配置为“identity”并将其指向同一RADIUS服务器组来完成：

这也可通过命令行使用以下命令执行：

radius server

address ipv4

auth-port 1812 acct-port 1813 key 0

aaa group server radius

server name

aaa authorization network

group

aaa accounting identity

start-stop group

在Configuration > Tags & Profiles > WLANs下，创建新的WLAN。 在第2层配置下：

- 启用MAC过滤并将Authorization List（授权列表）设置为之前创建的列表

- 在Auth Key Mgmt下启用PSK

- 预共享密钥字段可以填充任何值。这样做只是为了满足Web界面设计的要求。没有用户能够使用此密钥进行身份验证。在这种情况下，预共享密钥设置为“12345678”。

可以在Advanced选项卡下实现用户分离。将其设置为Allow Private Group后，使用相同PSK的用户可以相互通信，而使用不同PSK的用户将被阻止：

在Configuration > Tags & Profiles > Policy下，创建新的策略配置文件。在访问策略选项卡中，设置此WLAN正在使用的VLAN或VLAN组：

在Advanced选项卡中，启用AAA Override并添加Accounting列表（如果之前已创建）：

在Configuration > Tags & Profiles > Tags > Policy下，确保WLAN映射到您创建的策略配置文件：

这也可通过命令行使用以下命令执行：

wlan

mac-filtering

security wpa psk set-key ascii 0

no security wpa akm dot1x security wpa akm psk peer-blocking allow-private-group no shutdown wireless profile policy

aaa-override accounting-list

vlan

no shutdown wireless tag policy

wlan

policy

在Configuration > Wireless > Access Points下，确保此标记已应用于必须在其上广播WLAN的接入点：

ISE 配置

本配置指南介绍根据客户端MAC地址确定设备PSK的场景。在管理 > 网络资源 > 网络设备下，添加一个新设备，指定IP地址，启用RADIUS身份验证设置并指定RADIUS共享密钥：

在Context Visibility > Endpoints > Authentication下，添加连接到iPSK网络的所有设备（客户端）的MAC地址：

在Administration > Identity Management > Groups > Endpoint Identity Groups下，创建一个或多个组并向它们分配用户。以后可以将每个组配置为使用不同的PSK连接到网络。

创建组后，即可将用户分配给它们。选择您创建的组，然后单击“编辑”：

在组配置中，通过点击“添加”按钮添加要分配给该组的客户端的MAC地址：

在Policy > Policy Elements > Results > Authorization > Authorization Profiles下，创建新的授权配置文件。将属性设置为：

access Type = ACCESS_ACCEPT

cisco-av-pair = psk-mode=ascii

cisco-av-pair = psk=

// This is the psk that the user group is using

对于必须使用不同PSK的每个用户组，请使用不同的psk av-pair创建附加结果。此处还可以配置ACL和VLAN覆盖等其他参数。

在Policy > Policy Sets下，创建一个新策略。要确保客户端与策略集匹配，请使用以下条件：

Cisco:cisco-av-pair EQUALS cisco-wlan-ssid=WLAN_iPSK    // "WLAN_iPSK" is WLAN name

可以添加其他条件以使策略匹配更加安全。

通过点击Policy Set行右侧的蓝色箭头进入新创建的iPSK Policy Set配置：

确保将身份验证策略设置为“内部终端”：

在授权策略下，为每个用户组创建一个新规则。作为条件，请使用：

IdentityGroup-Name EQUALS Endpoint Identity Group:Identity_Group_iPSK      // "Identity_Group_iPSK" is name of the created endpoint group

结果是之前创建的授权配置文件。确保Default规则位于底部并指向DenyAccess。

如果每个用户将拥有不同的密码，而不是创建与该终端组匹配的终端组和规则，则可以创建具有以下条件的规则：

Radius-Calling-Station-ID EQUALS <client_mac_addr>

注意： MAC地址分隔符可以在WLC上的AAA > AAA Advanced > Global Config > Advanced Settings下配置。在本示例中，使用了字符“ — ”。

授权策略的规则允许使用许多其他参数来指定用户正在使用的密码。一些最常用的规则是：

1. 根据用户位置进行匹配

在这种情况下，WLC需要将AP位置信息发送到ISE。这允许一个位置的用户使用一个密码，而另一个位置的用户使用不同的密码。可以在Configuration > Security > Wireless AAA Policy下配置此项

2. 根据设备分析进行匹配

在这种情况下，需要配置WLC以全局配置设备。这样，管理员可以为笔记本电脑和电话设备配置不同的密码。全局设备分类可在Configuration > Wireless > Wireless Global下启用。有关ISE上的设备分析配置，请参阅ISE分析设计指南。

除了返回加密密钥外，由于此授权发生在802.11关联阶段，因此完全可以从ISE返回其他AAA属性，例如ACL或VLAN id。

故障排除

9800 WLC故障排除

在WLC上，收集放射性痕迹必须足以识别大多数问题。这可以在WLC Web界面的故障排除 > 放射跟踪下完成。添加客户端MAC地址，按开始并尝试重现问题。 单击Generate创建并下载文件：

重要:IOS 14和Android 10智能手机上的iPhone在关联网络时使用随机mac地址。此功能可能会完全中断iPSK配置。确保禁用此功能！

如果放射性跟踪不足以识别问题，则可以直接在WLC上收集数据包捕获。在Troubleshooting > Packet Capture下，添加捕获点。默认情况下，WLC使用无线管理接口进行所有RADIUS AAA通信。如果WLC有大量客户端，请将缓冲区大小增加到100 MB:

成功进行身份验证和记帐尝试的数据包捕获如下图所示。使用此Wireshark过滤器可过滤出此客户端的所有相关数据包：

ip.addr==

|| eapol || bootp

排除ISE故障

思科ISE的主要故障排除技术是实时日志页面，位于操作 > RADIUS > 实时日志下。可以通过将客户端的MAC地址放在Endpoint ID字段中来过滤这些地址。 打开完整的ISE报告可提供有关故障原因的更多详细信息。确保客户端符合正确的ISE策略：