目录

简介

先决条件

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档介绍系统日志消息“Unregistered 9800-CL can only be used in lab”（未注册9800-CL只能在实验室中使用）以及如何解决此问题。

先决条件

Cisco 建议您了解以下主题：

- 9800无线LAN控制器(WLC)配置

- 思科智能软件管理器(CSSM)门户

问题

当设备处于未注册状态且接入点(AP)数量超过50时，WLC每天向发送一次系统日志消息，以通知需要注册设备以避免AP被限制。

消息传送将继续，直到设备注册到许可证管理器，即使AP的数量在稍后可以降至50。

“未注册9800-CL”日志背后的原因只能在实验室中使用。如需生产用途，请在X天内注册此设备。否则将导致有限数量的50个接入点被允许发布此“ ”，因为许可证的行为已从Cisco IOS®版本Cupertino 17.7.1更改。

这一点已记录在Cisco IOS® Cupertino 17.7.x版本说明（许可部分，说明）中。

解决方案

要解决此问题并清除这些警告消息，请在CSSM门户中注册您的WLC。

要注册WLC，您需要为许可选择拓扑（直接连接、CSLU、内部等）。有关详细信息，请导航至使用策略智能许可(SLUP)对Catalyst 9800 WLC许可进行配置和故障排除

实施您选择的拓扑：

- 对于Direct Connect:Direct Connect CSSM。

- 对于CSLU:已连接到CSLU。

- 对于SSM On-Prem:连接到本地SSM。

- 如果要通过HTTP代理配置智能传输：通过HTTP代理配置智能传输

之后，如果配置正确，您必须停止再次看到警告消息。

相关信息

- 思科技术支持和下载

- 实施 9800 无线局域网控制器许可证：常见问题解答

- 配置指南，Cisco IOS® Cupertino 17.9.x:章节：使用策略的智能许可

- 思科软件许可指南