目录

简介

背景信息

受影响的接入点

Bug助手工具

相关信息

简介

本文档介绍截至2022年9月，思科制造的AP无法加入运行2022年8月之前发布的软件的无线控制器。

背景信息

在2022年9月或之后生产的部分C9105AXW、C9105AXW、C9120AXI、C9120AX、C9130AXI、C9130AX接入点无法运行2022年8月之前发布的任何软件。请参阅现场通知72424。

受影响的接入点

以下AP型号（产品标识符或PID）和版本标识符(VID)无法加入运行2022年8月之前发布的思科软件的控制器：

- C9105AXI - VID 04或更高版本

- C9105AXW - VID 02或更高版本

- C9120AXI、C9120AX - VID 07或更高版本

- C9130AXI、C9130AX - VID 03或更高版本

并非所有管制范围都受影响；某些特定范围中的某些PID仅使用早期的VID构建。

受FN72424影响的设备

国家/地区

C9120

C9130

C9105

AXI

AX

AXP

AXI

AX

AXI

AXW

-H域

（中国+巴林）

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

-R（俄罗斯）

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

-Q/Q1（日本）

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

不受影响

VID 04或更高版本

VID 02或更高版本

所有其他Reg域

VID 07或更高版本

VID 07或更高版本

不受影响

VID 03或更高版本

VID 03或更高版本

VID 04或更高版本

VID 02或更高版本

受影响的AP需要以下控制器软件版本：

- 8.10.181.0*或更高版本

- 17.3.6*或更高版本

- 17.6.4或更高版本

- 17.9.2或更高版本

注意：从2024年6月开始，对于受影响的PID，通过退货授权(RMA)交付的更换用AP可能需要更新的软件。

* 由于Cisco bug ID CSCwd37092，已推迟8.10.181.0。请参阅推荐的AireOS无线LAN控制器版本。  使用9800系列控制器的客户应参阅建议用于Catalyst 9800无线LAN控制器的Cisco IOS XE版本。

注意：只有思科注册用户才能访问内部工具和漏洞信息。

Bug助手工具

如果您有接入点序列号(SN)或产品标识符(PID)以及国家/地区/版本标识符(VID)信息，请使用Bug Assistant工具来验证Field Notice 72424的适用性。

注意：只有思科注册用户才能访问内部工具和信息。

相关信息

- 思科漏洞ID CSCwc47544

- 现场通知72424

- 思科无线解决方案软件兼容性列表

- 思科技术支持和下载