目录

简介

在C9115AX、C9120AX和C9120AXP接入点上，无线电设备的内部收发器到AP上标示的反极性线程中继(RP-TNC)端口(“A”、“B”、“C”、“D”)的映射在插槽1（专用5 GHz）无线电中不同于插槽0 （异或）无线电中的映射。  本文说明了天线映射的工作原理，并描述了使用这些AP型号配置RP-TNC天线的选项。

映射到RP-TNC端口

在C9115AX、C9120AX和C9120AXP接入点上，无线电收发器到AP上标有RP-TNC端口的映射(“A”、“B”、“C”、“D”)的工作方式如下：

- 对于Slot 0无线电（接口Dot11Radio0，XOR无线电），软件所说的“Antenna A”映射到物理RP-TNC端口“A”，“Antenna B”映射到端口“B”，“Antenna C”映射到端口“C”，“Antenna D”映射到端口“D”

- 但是，对于插槽1无线电（接口Dot11Radio1，专用5 GHz无线电），软件所说的“天线A”映射到物理RP-TNC端口“D”，“天线B”映射到端口“C”，“天线C”映射到端口“B”，而“天线A”映射到端口“D”

配置限制

以下配置限制适用于这些AP的天线：

- 对于每个插槽，必须启用软件呼叫“A”和“B”的天线

- 因此，如果使用的是插槽0无线电，则外部天线必须连接到（至少）物理端口“A”和“B”

- 如果正在使用插槽1无线电，则外部天线必须连接到（至少）物理端口“D”和“C”

- 无线电不能启用任何天线，除非在其前面按字母顺序排列的所有天线都已启用。  因此，除非启用天线“C”、“B”和“A”，否则可能不会启用“天线D”

RP-TNC天线的有效配置选项

因此，如果仅使用RP-TNC端口（不使用DART-4），则C9115AX、C9120AX和C9120AXP接入点仅支持以下外部天线配置：

- 如果插槽0和插槽1均启用：

- 四个连接到物理端口A、B、C和D的外部天线，所有天线都指向同一覆盖区域

- 两个指向一个方向的外部天线，连接到物理端口A和B -这些将由Slot 0无线电使用；两个指向不同方向的外部天线，连接到物理端口C和D -由Slot 1无线电使用。  在此配置中，软件应配置为仅启用天线“A”和“B”（对于两个无线电）

- 如果仅启用了插槽0

- 至少两个连接到物理端口A和B的外部天线（可选地，第三[和第四]个天线连接到C [和D]），定向方向相同

- 软件应配置天线“A”和“B”（或者“C”[和“D”]）

- 如果仅启用了插槽1

- 至少两个连接到物理端口D和C的外部天线（可选地，第三[和第四]个天线连接到B [和A]），定向方向相同

- 软件应配置天线“A”和“B”（或者“C”[和“D”]）。

如果要求插槽0和插槽1无线电都连接四个天线，并且天线朝向不同的方向，则使用DART-4连接器。  插槽0将使用连接到DART-4的天线，插槽1将使用四个RP-TNC天线。