目录

简介

受影响的产品

相关CDETS和SR

症状

解决方案

更改说明

解决方法/恢复方法

根本原因分析

简介

本文档介绍与filesystem synchronize命令输出的CLI输出中的行为更改相关的外观问题的信息。

受影响的产品

任何ASR5500或VPC-DI平台都会受到影响。

相关CDETS和SR

Cisco Bug ID CSCwi07618 :upgrade rsync

Cisco Bug ID CSCwk56061 :用于更新filesystem synchronize命令输出的行为更改的文档。

症状

存在与StarOS版本21.28.m23和21.28.mh14或更高版本中filesystem synchronize命令的CLI输出中的行为更改相关的问题。这会导致一些问题，例如当同步文件或在同步GW上的管理（MIO或CF）卡之间的文件（仅检查）之前先检查哪些文件需要更新。这只是表面更改，不会影响文件系统同步功能。

示例：

show version

filesystem synchronize /flash checkonly

filesystem synchronize /flash

使用21.28.x版本（vPGW VPC-DI Hermes和ASR5500 - 21.28.mh14和21.28.m23或更高版本），可在运行filesystem synchronize命令时观察到行为上的这种变化。

当所有文件在管理卡（MIO或CF）之间同步时，过去的行为会显示“没有要更新的文件”。 它还仅列出要更新的文件，但不列出所有已更新的文件。无论是否使用/flash或all选项，都可以观察输出。

示例：

[local]ASR5500# show version

Wednesday February 12 17:23:36 UTC 2025

Active Software:

Image Version:                  21.26.25

Image Build Number:             90634

Image Description:              Deployment_Build

Image Date:                     Mon Jul 17 19:52:57 EDT 2023

Boot Image:                     /flash/sftp/asr5500-21.26.25.90634.Production.ER.bin

Source Commit ID:               add2fbdb36283a20938771a297d169132e82f0b4

[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash checkonly

Wednesday February 12 17:50:01 UTC 2025

1 to be updated on card 6

/flash/sftp/testfile.txt

[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash

Wednesday February 12 17:51:20 UTC 2025

1 to be updated on card 6

/flash/sftp/testfile.txt

Are you sure? [Yes|No]: yes

Wednesday February 12 17:51:29 UTC 2025

Updating /flash/sftp/testfile.txt

********************************************************************************

1 updated on card 6

/flash/sftp/testfile.txt

[local]ASR5500# filesystem synchronize /flash checkonly

Wednesday February 12 17:51:37 UTC 2025

No files to update

现在，在21.28.x中进行rsync升级后，列出要在卡x上更新的文件，以及卡上已同步和添加（但较新）的所有文件，然后列出所有文件：

[local]ASR5500# filesystem synchronize checkonly

Thursday January 23 17:27:28 UTC 2025

2 to be updated on card 6

/flash/sftp/crash-ASR5500-crash-02-02-25914-6791ef21-core

/flash/sftp/crash-ASR5500-crash-03-00-41201-67916861-core

800 to be updated (but are newer) on card 6

/flash/.engineInfo

/flash/.users

/flash/._.Trashes

..

/flash/sftp/failed_ssd/support_summary_7upqOb.gz

/flash/sftp/failed_ssd/support_summary_k6qkOo.gz

《CLI参考指南》中的另一个示例 — 文件系统同步（“修复”部分中提供的链接）。

启动同步之前，必须对其进行确认。以下是命令输出示例：

注意：创建名为testfile的文件以显示行为。

[local]QVPC-DI# show version verbose

Active Software:

Image Version:                  21.28.m23.93622

Image Build Number:             93622

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly

2 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

[local]QVPC-DI#

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly

1 to be updated on card 2

/flash/testfile

2 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash

1 to be updated on card 2

/flash/testfile

2 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

Updating /flash/testfile

********************************************************************************

1 updated on card 2

/flash/testfile

[local]QVPC-DI# filesystem synchronize /flash checkonly

3 to be updated (but are newer) on card 2

/flash/module.sys

/flash/staros.bin

/flash/testfile

qvpc-di:card2-cpu0# cd /flash

qvpc-di:card2-cpu0# ls -lrth

total 200M

-rw-rw-r--    1 root     root      195.9M Apr 28 08:17 staros.bin

-rw-rw-r--    1 root     root         134 Apr 28 08:17 boot.sys

drwxrwxr-x    2 root     root        4.0K Jun  4 06:13 sftp

drwxrwxr-x    2 root     root        4.0K Jun  4 06:13 persistdump

-rw-rw-r--    1 root     root         156 Jun  4 06:13 module.sys

drwxrwxr-x    2 root     root        4.0K Jun  4 06:13 crsh2

-rw-rw-r--    1 root     root        3.7M Jun  4 06:13 crashlog2

drwxrwxr-x    3 root     root        4.0K Jun  4 06:14 patch

-rw-rw-r--    1 root     root          79 Jun  4 06:14 restart_file_cntr.txt

-rw-rw-r--    1 root     root          17 Jun  4 06:22 testfile

qvpc-di:card2-cpu0# cat testfile

staros 21.28.m23

解决方案

思科已了解此问题，并已更新文档以反映新行为。

Cisco bug ID CSCwk56061 — 用于更新文件系统同步命令输出的行为更改的文档。

更改说明

书籍：命令行界面参考模式E-F

章节：执行模式命令(D-S)

主题：文件系统同步

详细信息:在“使用指南”后添加了命令输出示例。

URL：命令行接口参考，模式E - F，StarOS版本21.28

解决方法/恢复方法

此问题不需要解决方法，因为这是一个表面变化，而不是功能变化。

根本原因分析

更改了命令filesystem synchronize /flash checkonly的输出，该命令是从21.28.m23 / 21.28.mh14引入的，因为rsync包升级了Cisco bug ID CSCwi07618。