目录

简介

问题：ASR5500容量升级卡插槽选择。

解决方案

目录

简介

本文档介绍如何选择ASR5500上新卡插入的插槽。

注意：这些只是最佳实践，即使没有遵循，设备也会正常运行。

问题：ASR5500容量升级卡插槽选择。

如果通过添加新卡来升级ASR5500的容量，选择卡应插入的确切插槽并不像看起来那样简单。

解决方案

在ASR5500安装指南的官方文档中，系统会列出建议的卡槽分配（查看官方文档以获取最新表）

插槽

卡序列

要求

机箱后部

1

DPC-5或UDPC-5

线上

2

DPC-3或UDPC-3

所有系统都需要

3

DPC-1或UDPC-1

所有系统都需要

4

DPC-7或UDPC-7

线上

5

MIO-1或UMIO-1

所有系统都需要

6

MIO-2或UMIO-2

所有系统都需要

7

DPC-8或UDPC-8

线上

8

DPC-2或UDPC-2

所有系统都需要

9

DPC-4或UDPC-4

所有系统都需要

10

DPC-6或UDPC-6

线上

机箱正面

11

SSC-2

所有系统都需要

12

SSC-1

所有系统都需要

13 个

FSC-6

线上

14

FSC-4

所有系统都需要

15

FSC-2

所有系统都需要

16

FSC-3

所有系统都需要

17

FSC-1

所有系统都需要

18

FSC-5

线上

19

预留

20

预留

这些分配基于为卡插槽供电的多个电源平面。

当您选择插槽插入新卡时，建议遵循相同的原则，以确保所有电源平面之间的功率负载均等。

有4个电源平面，为各种ASR5500机箱组件提供电源。下表总结了电源平面和卡插槽之间的连接。

卡类型

插槽

平面1

平面2

平面3

平面4

后卡

DPC或UDPC、DPC2

1

—

—

—

Yes

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

2

—

—

—

Yes

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

3

—

—

—

Yes

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

4

—

Yes

—

—

MIO或UMIO

5

—

Yes

—

—

MIO或UMIO

6

—

—

Yes

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

7

—

—

Yes

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

8

Yes

—

—

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

9

Yes

—

—

—

DPC或UDPC、DPC2或UDPC2

10

Yes

—

—

—

前卡

SSC

11

—

Yes

—

—

SSC

12

—

Yes

—

—

FSC

13 个

Yes

—

—

—

FSC

14

—

—

Yes

—

FSC

15

—

—

Yes

—

FSC

16

—

Yes

—

—

FSC

17

—

Yes

—

—

FSC

18

—

—

—

Yes

预留

19

—

—

Yes

—

预留

20

—

—

Yes

—

风扇托架

上

顶部

—

—

Yes

—

低

底部

—

Yes

—

—

下表汇总了各种机箱组件的最大电源要求

卡

最大功率

FSC

150瓦

SSC

10瓦

MIO或UMIO

650瓦

DPC或UDPC

630瓦

DPC2或UDPC2

760瓦

风扇托架单元

正面

每个60瓦（每个机箱2瓦）

背面

每个940瓦（每个机箱2瓦）

注意：有4个风扇托架单元：下后风扇托架、上后风扇托架、下前风扇托架、上前风扇托架。

根据上述表列表，我们可以进行计算以确定将下一张卡插入哪个插槽。

在ASR5500部署中，卡按照官方建议进行排列，每个电源平面的电源负载如下（假设使用UDPC卡）：

平面1:UDPC8+ UDPC9 = 1260W

平面2:MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+下部风扇托架后+下部风扇托架前=1970 W

第3层：MIO6+FSC14+FSC15+上部风扇托架后部+上部风扇托架前部= 1950 W

平面4:UDPC12+ UDPC3 = 1260 W

显然，平面1和4上的电源负载较低，因此，在连接到平面1或平面2的空闲插槽（即插槽10或1）中插入新的UDPC卡是有意义的。

在这种情况下，所有平面的功率分布几乎相等

平面1:UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890W

平面2:MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+下部风扇托架后+下部风扇托架前=1970 W

第3层：MIO6+FSC14+FSC15+上部风扇托架后部+上部风扇托架前部= 1950 W

平面4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 W

其他卡(FSC)的计算相同