目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

SPIO引脚

ASR5000上SPIO控制台端口的默认配置

连接到包含CAB-Octal-Async的思科TS

思科TS的配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何将思科聚合服务路由器(ASR)5000系列的交换机处理器输入/输出(SPIO)控制台与思科终端服务器(TS)互连。

注意：本文档仅与ASR5000相关。ASR5500具有标准的思科控制台引脚。Cisco ASR 5000安装指南的“连接到串行控制台端口”部分提供了官方文档。

控制台使用RS232串行通信端口提供对CLI的本地管理访问。每个SPIO卡都提供9针到RJ45控制台电缆。此电缆可用于连接PC或具有标准9针串行接口的其它终端设备。但是，当您必须将SPIO控制台接口连接到思科（或第三方）TS时，情况会变得更加复杂。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

SPIO引脚

SPIO有以下输出（取自官方文档）：

RJ-45 引脚

信号

信号类型

1

Clear To Send (CTS)

输入 — 硬件流量控制

2

数据集就绪 (DSR)

输入 — RS232控制

3

接收数据(Rx)

输入 — 数据传输

4

信号接地(Grnd)

不适用

5

准备发送(RTS)

输出 — 硬件流量控制

6

传输数据(Tx)

输出 — 数据传输

7

数据载波检测(DCD)

输入 — RS232控制

8

数据终端就绪 (DTR)

输出 — RS232控制

此处显示引脚编号（图中显示SPIO上的凹式RJ45连接器）：

ASR5000上SPIO控制台端口的默认配置

这是ASR5000上的默认SPIO端口配置：

port rs232 24/3

terminal speed 115200

terminal stopbits 1

terminal parity none

terminal databits 8

terminal flowcontrol hardware off

terminal carrierdetect off

以下是需要注意的要点：

- 载波检测已关闭，您应将其关闭。

安装指南规定，如果控制台电缆要用于空调制解调器配置，工作站或终端服务器必须提供载波检测信号。但是，这不再是之前提出的default命令的要求。

- 默认情况下，硬件流量控制也处于关闭状态。

尽管在SPIO配置中禁用了这两个输入信号，但在此命令的输出中可以看到硬件状态：

[local]st40-3# show port datalink counters 24/3

Counters for port 24/3:

SPIO RS232 Serial Console

Counter Data | Counter Data

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

RX Bytes 547 | TX Bytes 106014

Frame Errors 0 |

Overrun Errors 0 |

Parity Errors 0 |

DCD Inactive |

CTS Active |

----------------------- -------------- + ----------------------- -------------

连接到包含CAB-Octal-Async的思科TS

八口电缆（8端口分支电缆）的引脚取自CAB-OCTAL-ASYNC电缆引脚:

RJ-45 引脚

信号名称

信号类型

8

RTS

输出

7

DTR

输出

6

TX数据

输出

5

TX接地

不适用

4

Rx接地

不适用

3

RX数据

输入

2

DSR

输入

1

CTS

输入

将SPIO连接到TS的八进制电缆时，必须进行空调制解调器布线。

这意味着：

- RTS应连接到CTS（反之亦然） — 硬件流控制。

- DTR应连接到DSR（反之亦然） — 调制解调器控制。

- Tx应连接到Rx（反之亦然）。

- 接地应与接地连接。

- DCD（在SPIO端）不应连接（在TS端没有相应信号）。

警告：在任何情况下，请勿使用反转RJ45电缆或直通RJ45电缆将SPIO直接连接到思科TS。它不起作用。原因是TS的接地电压为非0。这会产生非常不可预测的结果。

有多种选择。

- 首选选项是使用SPIO附带的自定义SPIO RJ45-DB-9电缆：

您使用标准Cisco DB-9连接器互连自定义Starent电缆(RJ45+DB-9)。此Cisco DB-9连接器可连接到Cisco TS上八芯电缆的RJ45输出。

- 另一种方法是使用不需要DB-9连接器的完整RJ45电缆。

这是次优的原因有两个：

- 您必须让思科TS方面的一个理由未连接。

- 电缆是非对称的，因此必须小心地正确标记电缆。

下面是引脚和绘图：

SPIO side --> TS side

1---> 8

2 --> 7

3 --> 6

4 --> 5

5 --> 1

6 --> 3

7 --> unconnected

8 --> 2

- 一些客户只想使用与ASR5000相关的3个信号：RX，Tx，接地。

这将产生以下引出：

SPIO side --> TS side

3 --> 6

4 --> 5

6 --> 3
缺点：

- show port datalink 24/3计数器中的硬件(HW)信号(CTS)始终显示为非活动状态。

- 它是一根不对称的电缆。

- 思科TS的一个根源是未连接的。

思科TS的配置

为了匹配默认SPIO配置，必须在Cisco TS上应用此配置：

line 0/1/0 0/1/7

exec-timeout 0 0

no exec

transport input all

stopbits 1

speed 115200

此配置可确保：

- RS232控制已禁用（因此DTR始终被提起）。

- 硬件流控制已禁用（因此CTS始终提出）。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。