目录

简介

解释

相关的思科支持社区讨论

简介

本文解释HSGW上show sub和show session progress命令之间会话计数的差异。

呼叫ID是ASR5K平台上用于表示呼叫会话的实体。在分组数据网络网关(PGW)上，对于特定用户国际移动会话标识符(IMSI)，每个应用点名称(APN)连接都有唯一的呼叫ID。  相反，在eHRPD服务网关(HSGW)上，所有APN共享IMSI的相同呼叫ID。由于show sub命令基于子会话进行报告，因此此命令的计数可正确反映APN连接总数。相反，按呼叫ID显示会话进度报告，因此计数将低于PGW，不会反映APN总数。

解释

在PGW上，对于show subscriber命令和“show session progress”的同一IMSI，APN连接会彼此分开计数。 以下是通过三个不同APN连接的单个用户的示例，因此分配了三个单独的呼叫ID。请注意，对于给定IMSI，呼叫ID的值可以接近。

[local]PGW> show sub pgw-only imsi 311480131055555

世界协调时2015年6月13:41:24日星期二

+ — 访问(W)- pgw-gtp-ipv4(Y)- pgw-gtp-ipv6

|类型：     (Z)- pgw-gtp-ipv4-ipv6(X)- pgw-pmip-ipv4

|(U)- pgw-pmip-ipv6(V)- pgw-pmip-ipv4-ipv6

|(.) — 未知

|

|+ — 访问(U)- UTRAN(G)- GERAN

||技术：     (W)- WLAN(N)- GAN

||(U)- HSPA演进(E)- eUTRAN

||(H)- eHRPD(.) — 未知

|

||+ — 呼叫(C) — 已连接(c) — 正在连接

|||状态：    (d) — 断开连接(u) — 未知

||

|||+ — PLMN:     (H) — 主页(V) — 访问

||||(R) — 漫游(u) — 未知

||||

||||+ — 承载：   (D) — 默认(E) — 专用

|||||类型

|||||

|||||+ — 紧急：(A) — 真实IMSI(U) — 非真实IMSI

||||||承载(O) — 仅IMEI(N) — 非紧急

||||||类型

|||||

||||||添加(L) — 本地池

||||||类型：     (S) — 静态（用户提供）

||||||(u) — 未知

|||||  |

|||||  |

|||||| +

|||||| EBI—+   |

|||||                            |   |

vvvv CALLID IMSI/IMEI v IP APN TIME-IDLE

— — —

YECHDN 4d9c05f3 311480131055555 005 L 2600:5555:8007:71a5:0:4d:9c05:f301 APN1 00h16m27s

ZECHDN 4d9c0c9e 311480131055555 006 L 2600:5555:b02f:6bec:0:4d:9c0c:9e01、100.123.165.246 APN2 00h00m43s

ZECHDN 4da040b5 311480131055555 007 L 2600:5555:9006:9f:0:4d:a040:b501、10.150.22.115 APN3 00h00m45s

在以下输出中，在PGW上看到长期演进(LTE)(gtp)和演进高速分组数据(eHRPD)(pmip)计数。show sub sum和show session progress值之间可以相互印证：

[local]PGW>显示用户摘要

用户总数：             3822449

活动：                        3822449休眠：                       0

pdsn-simple-ipv4:              0 pdsn-simple-ipv6:              0

pdsn-mobile-ip:                0 ha-mobile-ipv6:                0

hsgw-ipv6:                     0 hsgw-ipv4:                     0

hsgw-ipv4-ipv6:                0 pgw-pmip-ipv6:                 258454

pgw-pmip-ipv4:                 209 pgw-pmip-ipv4-ipv6:            220120

pgw-gtp-ipv6:                  1793806 pgw-gtp-ipv4:                  6701

pgw-gtp-ipv4-ipv6:             1543679 sgw-gtp-ipv6:                  0

[local]PGW>显示会话进度

3821347正在进行的呼叫

6909处于PDN-TYPE-IPv4 CONNECTED状态的正在进行呼叫

2051456处于PDN-TYPE-IPv6 CONNECTED状态的正在进行呼叫

1762878正在进行的呼叫@ PDN-TYPE-IPv4+IPv6 CONNECTED状态

那么：

1793806 + 258454 = 2052260

1543679 + 220120 = 1763799

如前所述，在HSGW上，属于给定IMSI的所有APN共享相同的呼叫ID。原因是在创建会话时，当初始RRQ进入并向AAA（通过STa）发起身份验证时，HSGW只知道IMSI。当PPP VSNCP阶段开始时，APN信息稍后会显示。 因此，属于同一IMSI的所有APN（即PDN）都被视为HSGW上的一个会话。

在此输出中，有两个用户，每个用户通过两个APN连接，而且当HSGW未跟踪APN名称时，其IP类型（IPv4、IPv6或IPv4+IPv6）已知，show sub命令正确反映：

[HSGWin]HSGW>显示子全部

+ — 访问(S)- pdsn-simple-ip(M)- pdsn-mobile-ip(H)- ha-mobile-ip

|类型：   (P)- ggsn-pdp-type-ppp(h)- ha-ipsec(N)- lns-l2tp

|(I)- ggsn-pdp-type-ipv4(A)- asngw-simple-ip(G)- IPSG

|(V)- ggsn-pdp-type-ipv6(B)- asngw-mobile-ip(C)- cscf-sip

|(z)- ggsn-pdp-type-ipv4v6

|(R)- sgw-gtp-ipv4(O)- sgw-gtp-ipv6(Q)- sgw-gtp-ipv4-ipv6

|(W)- pgw-gtp-ipv4(Y)- pgw-gtp-ipv6(Z)- pgw-gtp-ipv4-ipv6

|(@)- saegw-gtp-ipv4(#)- saegw-gtp-ipv6($)- saegw-gtp-ipv4-ipv6

|(&)- cgw-gtp-ipv4(^)- cgw-gtp-ipv6(*)- cgw-gtp-ipv4-ipv6

|(p)- sgsn-pdp-type-ppp(s)- sgsn(4)- sgsn-pdp-type-ip

|(6)- sgsn-pdp-type-ipv6(2)- sgsn-pdp-type-ipv4-ipv6

|(L)- pdif-simple-ip(K)- pdif-mobile-ip(o)- femto-ip

|(F)- standalone-fa(J)- asngw-non-anchor

|(e)- ggsn-mbms-ue(i)- asnpc(U)- pdg-ipsec-ipv4

|(E)- ha-mobile-ipv6(T)- pdg-ssl(v)- pdg-ipsec-ipv6

|(f)- hnbgw-hnb(g)- hnbgw-iu(x)- s1-mme

|(a)- phsgw-simple-ip(b)- phsgw-mobile-ip(y)- asngw-auth-only

|(j)- phsgw-non-anchor(c)- phspc(k)- PCC

|(X)- HSGW(n)- ePDG(t)- henbgw-ue

|(m)- henbgw-henb(q)- wsg-simple-ip(r)- samog-pmip

|(D)- bng-simple-ip(l)- pgw-pmip(u) — 未知

|(+)- samog-eogre

|

|+ — 接入(X)- CDMA 1xRTT(E)- GPRS GERAN(I)- IP

||技术：   (D)- CDMA EV-DO(U)- WCDMA UTRAN(W) — 无线LAN

||(A)- CDMA EV-DO REVA(G)- GPRS Other(M)- WiMax

||(C)- CDMA其他(N)- GAN(O)- Femto IPSec

||(P)- PDIF(S)- HSPA(L)- eHRPD

||(T)- eUTRAN(B)- PPPoE(F)- FEMTO UTRAN

||(H)- PHS(Q)- WSG(.) — 其他/未知

|

||+ — 呼叫(C) — 已连接(c) — 正在连接

|||状态：  (d) — 断开连接(u) — 未知

|||(r)- CSCF注册(R)- CSCF注册

|||(U)- CSCF — 未注册

||

|||+ — 访问(A) — 附加(N) — 未附加

|||| CSCF(.) — 不适用

||||状态：

||||

||||+-Link(A) — 在线/活动(D) — 休眠/空闲

|||||状态：

|||||

||||+网络(I)- IP(M) — 移动IP(L)- L2TP

||||||类型：   (P) — 代理 — 移动IP(i)- IP-in-IP(G)- GRE

||||||(V)- IPv6-in-IPv4(S)- IPSEC(C)- GTP

||||||(A)- R4(IP-GRE)(T)- IPv6(u) — 未知

||||||(W)- PMIPv6(IPv4)(Y)- PMIPv6(IPv4+IPv6)(R)- IPv4+IPv6

||||||(v)- PMIPv6(IPv6)(/)- GTPv1（用于SAMOG）(+)- GTPv2（用于SAMOG）

|||||

|||||

vvvvv CALLID MSID用户名IP

— —

XLCNDv 00004e76 311286039685555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:8020:334c:0:e:b6b5:aa01

XLCNDY 00004e76 311286039685555 6311480126445555@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:b027:6f8e:0:e:b6cd:1a01, 100.121.59.239

XLCNDv 0000501c 311289787584444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:8027:c7da:0:20:996b:cd01

XLCNDY 0000501c 311289787584444 6311480085164444@nai.epc.mnc480.mcc311.3gppnetwork.org 2600:5555:b020:1fbc:0:20:996c:4201, 100.82.205.107

比较“show sub summary”和“show session progress”的输出，后一个输出报告的SIMPLE-IPv6数比show sub summary中的类似hsgw-ipv6的数要低得多……

请注意，hsgw-ipv4-ipv6的计数与SIMPLE-IPv4+IPv6的计数基本相同，而hsgw-ipv6的计数比SIMPLE-IPv6大得多。实际上，如果某个特定IMSI作为基于IPv4/IPv6的APN连接，则计数在APN下simple-IPv4+IPv6，如果它也作为基于IPv6的APN（即IMS会话）连接，则它不被计为SIMPLE-IPv6。只有在没有相应的IPv4+时，它才被计为SIMPLE-IPv6IPv6（或IPv4）连接。换句话说，无论该IMSI的APN连接数量如何，show session progress将只报告每个IMSI的一个呼叫。这最终源于HSGW上每个IMSI有一个呼叫ID。

[HSGWin]HSGW>显示子摘要

用户总数：             460307

活动：                        39756休眠：                       420551

hsgw-ipv6:                     247972 hsgw-ipv4:                     1632

hsgw-ipv4-ipv6:                209968 pgw-pmip-ipv6:                 0

[HSGWin]HSGW>显示会话进度

255045正在进行的呼叫

20713正在进行的活动呼叫

234332正在进行的休眠呼叫

811处于LCP-NEG状态的正在进行呼叫

84个处于LCP-UP状态的正在进行呼叫

276处于AUTHENTICATING状态的正在进行呼叫

0个处于BCMCS服务身份验证状态的正在进行呼叫

270个处于AUTHENTICATED状态的正在进行呼叫

72个处于SIMPLE-IPv4 CONNECTED状态的正在进行呼叫

43944处于SIMPLE-IPv6 CONNECTED状态的正在进行呼叫

209555处于SIMPLE-IPv4+IPv6 CONNECTED状态的正在进行呼叫

查看一个仅连接一个IMSI和三个APN的HSGW-PGW LAB节点的输出时，上述内容更加清晰。show sub summary报告所有六个子会话，三个用于HSGW，三个用于PGW。根本区别在于，HSGW会话都共享相同的呼叫ID，而对于PGW，呼叫ID是唯一的。

同时，对于“show session progress”，报告四个呼叫，三个用于PGW上的APN，一个用于HSGW上的IPv4+IPv6 APN，有效代表所有三个HSGW APN，提供总共四个会话，而不是show sub命令报告的实际六个会话。

[local]ASR# show sub summary

用户总数：6

活动：6休眠：0

hsgw-ipv6:1 hsgw-ipv4:1

hsgw-ipv4-ipv6:1 pgw-pmip-ipv6:1

pgw-pmip-ipv4:1 pgw-pmip-ipv4-ipv6:1

[local]ASR# show session progress

4个正在进行的呼叫

4个正在进行的活动呼叫

1个处于SIMPLE-IPv4+IPv6 CONNECTED状态的正在进行呼叫<< HSGW会话的帐户

1个处于PDN-TYPE-IPv4 CONNECTED状态的正在进行的呼叫

1个处于PDN-TYPE-IPv6 CONNECTED状态的正在进行的呼叫

1个处于PDN-TYPE-IPv4+IPv6 CONNECTED状态的正在进行的呼叫