目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何配置无线客户端，以在从接入点漫游到接入点时尽量减少延迟。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行固件4.4或更高版本的Cisco 802.11 a/b/g客户端适配器

- Cisco Aironet桌面实用程序(ADU)4.4版或更高版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

步骤

完成以下步骤，以在您使用CB21AG/PI21AG（802.11a/b/g无线客户端适配器）时尽量减少从接入点漫游到接入点时的延迟。

注意：这些步骤可优化驱动程序层的漫游延迟，并适用于所有身份验证类型。如果使用802.1x身份验证，则可能会有其他优化，这些优化不在本文档的讨论范围之内。

注意：优化以实现更快的漫游可能增加电池使用并降低吞吐量。

1. 使用ADU客户端软件版本4.4或更高版本。

2. 将BSS Aging Interval设置为30，并将Scan Valid Interval设置为20。

要通过Windows控制面板设置这两个参数，请完成以下步骤：

1. 转到Windows资源管理器。

2. 右键单击网上邻居。

3. 从下拉列表中选择属性。

4. 右键单击Wireless Network Connection#，其中#是Cisco CB21AG无线LAN适配器的实例编号。

5. 从下拉列表中选择属性。系统将显示Wireless Network Connection Properties对话框。

6. 单击 Configure。

7. 单击 Advanced 选项卡。

8. 将BSS Aging Interval设置为30，并将Scan Valid Interval设置为20。

这些参数值是绝对允许的最低值，不应设置得更低。BSS老化间隔的默认值为120，扫描有效间隔的默认值为60。

3. 如果您的接入点覆盖允许，请仅在ADU中配置客户端配置文件以使用5 GHz(802.11a)或2.4 GHz(802.11b/g)频段，而不是同时使用两者。要配置客户端配置文件，请完成以下步骤：

1. 启动ADU客户端软件。

2. 单击“Profile Management(配置文件管理)”选项卡，突出显示感兴趣的配置文件，然后单击“Modify”。

3. 单击 Advanced 选项卡。

4. 在无线模式下，取消选中您不打算使用的速率。

5. 如果不使用ADU管理CB21AG，则必须使用注册表设置来选择速率。请完成以下步骤：

1. 选择开始>运行，然后键入regedit以启动注册表编辑器。

2. 导航至HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Class > {4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}。

3. 右键单击4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318文件夹，然后选择Find。

4. 在搜索字段中键入NetBand以定位NetBand变量。这位于[实例]四位子键下，其DriverDesc值为Cisco Aironet 802.11a/b/g无线适配器。

NetBand REG_SZ变量是受支持速率的位掩码。默认情况下为15。值为：

802.11a    0x01

(not used) 0x02

802.11b    0x04

802.11g    0x08

(not used) 0x10

例如，为了仅支持11b和11g速率，这是0x04 + 0x08 = 0x0C = 12十进制。

相关信息

- 思科Aironet 802.11a/b/g无线LAN客户端适配器（CB21AG和PI21AG）安装和配置指南，版本3.0

- Cisco Aironet 无线局域网客户端适配器

- 无线产品支持页

- 技术支持和文档 - Cisco Systems