Contents

Introduction

表1 -软件版本与- B域AP技术支持

关于AP802的特殊注释

Introduction

开始2016年5月1日，联邦通信委员会(FCC)在美国限制了分配新-域接入点。 一新-引入B域遵照新的FCC规则。 Cisco在哪些软件版本发布了- B域-下面的表的新的AP SKUs显示- B引入域技术支持。

关于FCC更改的更多信息，请参阅新- B域产品公告。

表1 -软件版本与- B域AP技术支持

AP系列

7.4.150.0

(15.2(2)JB6)

8.0.132.0

(15.3(3)JA7)

8.2.110.0

(15.3(3)JC1)

8.3.102.0

(15.3(3)JD)

IOS-XE

3.6.5

IOS-XE

3.7.4

IOS-XE

3.8.2

IOS-XE

3.9.0

北极星

16.1.3

北极星16.2.2

北极星

16.3.1

AP-3700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2700i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1700i

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3700p

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-3600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-2600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1600i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-700i/w

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1532i/e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1572

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

AP-1552 (IoT)

✓

✓

✓

✓

IW-3702

✓

✓

✓

AP803 (在IR829)

✓

✓

ASA55xx (被嵌入的AP702)

✓

✓

关于AP802的特殊注释

AP802 (嵌入以多种800系列ISR型号)不是可用的在a至b SKU。 800系列ISR与-在2016年5月AP802s被出售的SKU 1日之后，与FCC规则是兼容的(和只请支持UNII-1和UNII-3波段。)