目录

简介

背景信息

详细无线电重置历史记录

无线电重置代码表

简介

本文档介绍无线接入点 (AP) 的无线电重置代码。

背景信息

本文涉及运行8.5.135.0 / 15.3(3)JF8及更低版本的Cisco IOS® AP。

在8.5.140.0 / 15.3(3)JF9及更高版本中，无线电重置代码已更改；有关当前行为，请参阅思科接入点无线电重置代码参考一文。

在AP CLI中，可以使用以下命令查看无线电重置代码：show controller dot11radio 0或show controller dot11radio 1。

在输出结束时，无线电重置代码可帮助您确定无线电重置的原因。

例如：

AP#show controllers dot11Radio 0 | i reset

Driver TX blocks: in use 0, high 0, at reset 0, fail 0 drop 0

Last radio reset code: 37

Radio resets - total:8 retries:0 failed:0

AP#show controllers dot11Radio 1 | i reset

Driver TX blocks: in use 0, high 0, at reset 0, fail 0 drop 0

Last radio reset code: 37

Radio resets - total:8 retries:0 failed:0

详细无线电重置历史记录

要查看无线电重置历史记录，请在AP上输入以下特权执行模式命令：

ap#show trace dot11_rst display time format local

ap#show trace dot11_rst

将无线电重置历史记录与常规AP日志(show ap log命令)进行比较，以确定在重置前后发生了什么以及无线电不可用的时间。

无线电重置代码表

重置代码编号

重置代码

无线电重置原因

1

RADIO_FC_FLASH

无线电未能响应“dot11 flash”命令。不适用于802.11n无线电。

2

RADIO_FC_RESET

无线电未能响应重置接口的请求。

3

RADIO_FC_START

收音机无法启动。

4

RADIO_FC_CLIENT_FREE

无线电或无线电驱动程序无法完全移除不再由无线电服务的客户端。

5

RADIO_FC_TX_STATE

完成数据包传输导致硬件出现意外的状态代码。此故障会自动导致无线电核心转储写入闪存文件系统。

6

RADIO_FC_TX_STOPPED

一个或多个数据包已提交到无线电进行传输，但60秒内未报告为已完成。

7

RADIO_FC_TX_STUCK

--未使用--

8

RADIO_FC_TX_RING_ADDR

报告已完成传输的数据包具有无效的内部内存地址。不适用于802.11n无线电。

9

RADIO_FC_TX_ACTIVE_Q

尝试从空队列中删除传输数据包。

10

RADIO_FC_TX_INPROG

驱动程序尝试释放无线电仍在处理的数据包。

11

RADIO_FC_TX_REF_CNT

尝试释放两次已完成传输的内存。

12

RADIO_FC_TX_AMSDU_STATE

传输的聚合MAC服务数据单元(AMSDU)数据包的状态不确定。

13

RADIO_FC_BA_LOST

为不存在的客户端组装802.11n块确认数据包。

14

RADIO_FC_CMD_TIMEOUT

从AP向无线电发出的命令已耗时12秒，但未响应。

15

RADIO_FC_CMD_FAILED

无线电报告来自AP的命令无法执行。

16

RADIO_FC_CMD_BUSY

从AP到无线电的命令似乎没有完成。不适用于802.11n无线电。

17

RADIO_FC_BAP_ERR

访问无线电寄存器时发生PCMCIA超时。不适用于802.11n无线电。适用于802.11n无线电。访问无线电寄存器时发生PCMCIA超时。不适用于802.11n无线电。访问无线电寄存器时发生PCMCIA超时。不适用于802.11n无线电。访问无线电寄存器时发生PCMCIA超时。不适用于802.11n无线电。

18

RADIO_FC_LOAD_TIMEOUT

AP尝试加载无线电固件时超时。

19

RADIO_FC_LOAD_FAIL

无线固件从AP复制到无线电的过程已完成，但无线电未接受。

20

RADIO_FC_RX_PTR

收到的数据包指向无效的内存区域。

21

RADIO_FC_BUS_RESET

在四无线电系统中发生了意外的无线电重置。

22

RADIO_FC_GET_CODE

AP无法找到或加载适当的无线电固件文件以加载到无线电中。如果固件映像损坏或不存在，则可能会出现这种情况。

23

RADIO_FC_TX_JAMMED

无线电硬件发射器 — 监视程序检测到一个卡住的数据包，且仅重置硬件发射器未成功。

24

RADIO_FC_CLIENT_STUCK

无法传输客户端数据包。客户端数据包在无线电中阻塞60秒以上。

25

RADIO_FC_SPECTRUM

来自Clean Air模块的频谱固件需要无线电重置。

26

RADIO_FC_RX_RING_ADDR

无线数据包接收缓冲区中存在问题。错误的RX环地址。

27

RADIO_FC_NDP_STUCK

--未使用--

28

RADIO_RC_RF_MON

由于CLI启用了射频(RF)监控/存储模式，无线电进入或退出监控模式。

29

RADIO_RC_RF_MON_PROM

由于打开/关闭RF监控器混杂模式，无线电进入或退出混杂监控模式。

30

RADIO_RC_TRACE

由于启动或停止所有Dot11驱动程序跟踪，因此打开或关闭无线电调试跟踪。

31

RADIO_RC_PCI_RESET

硬件无线电重置。PCI总线重置。

32

RADIO_RC_ANT_ALIGN

以特殊模式启动无线电以进行定向天线对齐。

33

RADIO_RC_DFS_NON_ROOT

非根无线电的动态频率选择重置。

34

RADIO_RC_DFS_NO_CHAN

由于无可用信道，动态频率选择已重置。

35

RADIO_RC_DFS

动态频率选择信道更改。

36

RADIO_RC_DFS_CHAN_WAIT

动态频率选择重置等待可用信道。

37

RADIO_RC_IDB_RESET

无线电接口重置。

38

RADIO_RC_IOS_RELOAD

在Cisco IOS®软件重新加载之前,无线电重置。

39

RADIO_RC_IOS_IP_ADR_CHG

由于Cisco IOS® IP地址更改,无线电重置。

40

RADIO_RC_REFLASH

在无线电刷新之前无线电重置。

41

RADIO_RC_CCK_TX

启用或禁用双天线上的CCK发射。

42

RADIO_RC_WME

启用或禁用世界模式IE。

43

RADIO_RC_FCC_TST_STOP

停止FCC合规性测试模式。

44

RADIO_RC_FCC_TST

启动FCC合规性测试模式。

45

RADIO_RC_CAR_BUSY_TST

通过CLI进行载波忙线测试。

46

RADIO_RC_DRIVER_CHK

禁用无线电后重置。

47

RADIO_RC_COMP_MODE

FCC测试模式接口重置。

48

RADIO_RC_CONFIG

由于配置更改，无线电重置。

49

RADIO_RC_MESH_BACKHAUL

清除网状回传。

50

RADIO_RC_MESH_LISTEN

设置为网状侦听程序。由于在802.11b（网状AP）上启用/禁用侦听广播而导致无线电重置。

51

RADIO_RC_RST_TX_COMP

传输完成后重置。

52

RADIO_RC_DFER_MCAST

完成延迟组播数据包时重置。

53

RADIO_RC_IDB_ENABLE

已启用无线电接口。

54

RADIO_RC_IDB_SHUTDOWN

无线电接口已关闭。

55

RADIO_RC_DOT11_GO_DN

Cisco IOS®软件接口关闭。

56

RADIO_RC_ETHER_GO_DN

Cisco IOS®以太网链路断开。

57

RADIO_RC_IF_GO_UP

Cisco IOS®软件接口打开。

58

RADIO_RC_UPLINK_CLNT_DN

上行链路客户端消失。

59

RADIO_RC_UPLINK_CLNT_UP

上行链路客户端启动。

60

RADIO_RC_SET_CONFIG

无线电配置更改。

61

RADIO_RC_UPD_PHON_SUP

符号电话分机支持已启用或禁用。

62

RADIO_RC_SET_CHANNEL

无线电信道设置。设置无线接入点的控制和调配(CAPWAP)时的信道重置。

63

RADIO_RC_HANDLE_UA

禁用通用接入（网状）。

64

RADIO_RC_RLDP_START

欺诈位置发现协议启动。

65

RADIO_RC_RLDP_START

非法位置发现协议停止。

66

RADIO_RC_DFS_DEBUG

动态频率选择调试模式。由于测试动态频率选择(DFS)命令而重置。

67

RADIO_RC_HOSTNAME_CHG

关联后主机名更改。

68

RADIO_RC_CMD_ROUTINE

从命令例程重置无线电接口。配置station_role/波束成形/空时块编码(STBC)CLI命令时重置。

69

RADIO_RC_EXIT_LOW_PWR

无线电退出内联思科发现协议(CDP)低功率模式抑制。

70

RADIO_FC_FREQ_CMD_TO

无线电上经常出现命令超时。无线电命令超时大于阈值[10个超时]。

71

RADIO_RC_NO_REPORT

表示在控制器上更新无线电状态时，未报告重置。

72

RADIO_RC_INIT

--未使用--

73

RADIO_FC_TX_DONE

发射失败（或）关闭信道失败。

74

RADIO_FC_RX_INPROG_PTR

从无线电接收数据包时，接收进度指针错误。

75

RADIO_RC_PROM_SERV

设置承诺模式服务信道时重置。

76

RADIO_FC_BAD_TXE_PTR

错误的传输指针。

77

RADIO_FC_RX_RING_INDEX

错误的Rx环索引。

78

RADIO_FC_TX_STUCK_462

--未使用--

79

RADIO_FC_IFACE_BUS_DOWN

无线电接口总线关闭。

80

RADIO_FC_TX_CMPL_PAK

Tx完成数据包的释放错误。

81

RADIO_RC_RST_OFFC_COMP

当无线电等待停止时，节目中的非信道完成[零]。

82

RADIO_FC_PAK_POISON

--未使用--

83

RADIO_FC_EU_STUCK_738

专用于8864无线电芯片组的加密引擎。

84

RADIO_FC_BEACON_STUCK

过去10分钟内未传输的信标。

85

RADIO_FC_BAD_DTX_IN_Q

传输队列中有错误的数据包。

86

RADIO_FC_INFINITE_LOOP

Debug code reset [Cisco bug ID CSCul63678] — 使用Tx请求客户端检测到无限循环。

87

RADIO_FC_PREFETCH

DMA引擎已锁定[War for Cisco bug ID CSCui54586 / BZ868]。

88

RADIO_RC_DEAUTH_COMPL

Deauth客户端已完成。