目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题

解决方案

相关信息

简介

本文档讨论闪烁黄色LED的基站，并说明如何解决问题。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档适用于Cisco Aironet 340系列基站的所有型号，并适用于所有软件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

问题

基站初始通电后，有时中间LED继续呈黄色闪烁。这是在通过基站客户端实用程序(BSCU)配置基站之后。 这可能表示基站尚未从客户端适配器收到无线链路上的配置。

解决方案

使用此解决方法解决问题。

要启动BSCU，请双击该图标，或从Windows“开始”菜单中选择BSCU。请完成以下步骤：

1. 选择“Client”，然后单击“Edit Client Properties”。

2. 确认未选中Web加密框。

3. 选择“确定”完成。

4. 您现在可以与基站关联，但中间LED仍呈黄色闪烁。

5. 要在PC上启动Telnet会话，请执行以下操作：

1. 选择“开始”

2. 选择运行

3. 键入telnet 192.168.200.1 命令。

4. 按 Enter。

5. 当Telnet连接到基站时，屏幕上会显示以下信息：

Cisco BSM340 V8.48 Main Menu BSM340_37652a

Option Value Description

1 - SSID [ "tsunami" ] - SSID - Service set identification

2 - EncryptionKey - WEP encryption key in ASCII

3 - HexKey - WEP encryption key in hex

4 - Configure - Use new SSID and key

5 - Mode [ Access Point ] - Operating mode

6 - Name [ "BSM340_37652a" ] - Base station name

7 - DHCP [ on ] - Obtain network address automatically

8 - History - Log and alarm history

9 - Close - Close the telnet session

IP Address : 10.254.013.091 Mask: 255.255.255.192

Gateway: 10.254.013.065

DNS servers: 10.254.006.077, 10.254.006.148

Domain Name: cisco.com

Enter an option number or name

6. 键入1以配置SSID。

7. 键入所需的SSID。记下此号码，因为您稍后需要此号码。

8. 按 Enter。

9. 键入3以配置WEP密钥。

10. 键入所需的WEP密钥。记下此号码，因为您稍后需要此号码。

11. 按 Enter。

12. 重复步骤9到11，因为基站会提示您确认WEP密钥。

13. 键入4以激活您刚才所做的SSID和WEP密钥更改。在步骤完成之前，客户端会丢失与基站的关联。

14. 返回BSCU，选择“客户端”和“编辑客户端属性”。

15. 选中Web加密复选框。

16. 输入之前配置的WEP密钥和SSID。

17. 完成后单击确定。

基站中间LED呈稳定绿色，您的客户重新关联。

相关信息

- Cisco Aironet 基站常见问题

- 技术支持和文档 - Cisco Systems