目录

简介

要求

先决条件

使用的组件

规则

问题

解决方案

恢复过程

相关信息

简介

通过使用IOS GUI（图形用户界面），可以更轻松地配置运行Cisco IOS操作系统的Cisco Aironet产品。 通过HTTP界面(IOS GUI)进行基于Web的管理有时可能因软件损坏或升级过程失败而变得不可用。本文档说明如何在不丢失现有配置的情况下恢复IOS GUI。

注意：您可以按照《配置指南》中列出的“使用MODE按钮重新加载接入点映像”过程来恢复IOS GUI;但是，设备中的任何现有配置都会丢失。

要求

先决条件

除了在“已使用的组件”下列出的硬件和软件外，请确保具备以下功能：

- 与受影响设备的以太网连接

- 运行在计算机上的TFTP服务器应用程序，该计算机具有与受影响设备的以太网连接。IOS映像必须位于TFTP服务器的根/选定目录中。TFTP服务器软件可从Internet上的多个网站获取。思科建议在Tftpd64上使用共享软件TFTP实用程序 。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行Cisco IOS的Cisco Aironet设备

- Cisco IOS软件版本12.2(4)JA及更高版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

问题

当IOS GUI不可用时，就可能显示Web控制台网页，而不显示通常的IOS GUI。Web控制台页面示例如下：

解决方案

恢复过程

此程序说明了如何恢复IOS GUI，而不影响现有设备的配置。

1. Telnet至受影响的设备。如果未设置用户名和密码，则默认用户名和密码均为Cisco（区分大小写）。

2. 通过提供命令enable进入特权命令模式。

ap> enable

Password:

ap#

3. 请使用下列格式的archive download命令，将IOS.tar 文件的新镜像复制到被影响的设备上：

archive download /overwrite /force-reload tftp://<tftp server的ip地址>/<filename>

ap# archive download /overwrite /force-reload tftp://10.0.0.2/c1200-k9w7-tar.122-13.JA1.tar

4. 完成该过程后，IOS GUI可用。

相关信息

- 《接入点配置指南》的故障排除章节

- 技术支持和文档 - Cisco Systems