目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍Cisco IOS® 将图像上传到交换机时，图像大小会增加，这会导致更长的传输时间。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- TFTP

- FTP

使用的组件

本文档中的信息基于运行Cisco IOS-XE 03.03.02SE及更低版本的Cisco Catalyst 3850系列交换机。以上示例使用独立的3850交换机。相同的命令可用于堆栈。本文档中讨论的命令也适用于Cisco 5760无线控制器。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

注：要从Cisco网站下载Cisco IOS-XE映像，您必须拥有具有授权凭证的有效思科在线连接(CCO)帐户。Cisco不提供免费的TFTP/FTP解决方案；因此，您必须在开始之前安装和配置TFTP/FTP。

背景信息

本文档介绍Cisco IOS® 将映像上传到交换机时，映像大小会增加。此大小增加会导致传输时间变长。Cisco Catalyst 3850的较新版本大小为245MB，通过TFTP连接到交换机最多需要30分钟。本文档中介绍的配置可用于加快传输时间。

配置

默认情况下，Catalyst 3850使用TFTP块大小值512，这是可能的最小值。此默认设置用于确保与传统TFTP服务器的互操作性。

3850(config)#ip tftp blocksize ?

<512-8192>  blocksize value

在Cisco IOS-XE 3.3.2及更早版本中，必须手动更改全局配置中的块大小以加快传输过程。

注：此示例显示使用默认块大小512K时的传输比较和最大块大小值8192K的传输比较。

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 1416.360 secs (181623 bytes/sec)

结果表明，245MB .bin文件在1416.360秒（等于24分钟）内被传输。现在，将块大小值调整为允许的最大值8192。

3850#config t

3850(config)#ip tftp blocksize 8192

3850(config)#end

再次执行相同的传输。

3850#copy tftp flash:

Address [172.16.108.26]?

Source filename [IOS/3850/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin

Destination filename [cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin]?

Accessing tftp://*****@172.16.108.26/cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin...

Loading cat3k_caa-universalk9.SPA.03.03.02.SE.150-1.EZ2.bin from 172.16.108.26 (via Vlan1):

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

[OK - 257243236 bytes]

257243236 bytes copied in 124.100 secs (2072871 bytes/sec)

效果显然更佳。使用新的块大小值，可在两分钟内传输相同的文件。

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

如果更改了块大小值，并且TFTP不起作用，请确保TFTP服务器可以处理较大的块大小传输。

相关信息

- Cisco Catalyst 3850系列交换机 — 产品支持页

- Cisco 5700系列无线LAN控制器 — 产品手册和资料

- 思科技术支持和下载