目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

WLC 上的主映像和备用映像

配置

整个引导过程

通过CLI手动输入

通过GUI手动输入

验证

相关信息

简介

本文档介绍如何在无线LAN控制器(WLC)上使用备份映像。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 关于如何配置WLC和轻量级接入点(LAP)以满足基本运作的知识

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行AireOS和Cisco BootLoader版本8.5.103.0的所有Cisco WLC。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

WLC 上的主映像和备用映像

默认情况下，WLC 维护两个映像。这些映像是主映像和备用映像。主映像是 WLC 使用的活动映像，而备用映像用作活动映像的备份。

控制器引导加载程序 (ppcboot) 存储活动主映像和备用映像的一份副本。如果主映像损坏，您可以通过备用映像使用引导加载程序进行启动。

配置

您可以使用以下两种方法之一更改活动映像：在整个引导过程中，也可以手动更改活动引导映像。

整个引导过程

如果您假设控制器具有有效的备份映像，请重新启动控制器。在控制器的整个启动过程中，按Esckey可查看其他选项。系统将提示您从此列表中选择一个选项：

1. 运行主映像

2. 运行备份映像

3. 更改活动引导映像

4. 清除配置

5. 手动更新映像

2. 选择选项3：Change active boot image 将备用映像设置为活动引导映像。控制器重新启动后，将使用新的活动映像启动。

3. Cisco bootloader . . .

Cisco BootLoader Version : 8.5.103.0 (Cisco build) (Build time: Jul 25 2017 - 07:47:10)

Octeon unique ID: 03c000610221f31e0057

OCTEON CN7240-AAP pass 1.3, Core clock: 1500 MHz, IO clock: 800 MHz, DDR clock: 1067 MHz (2134 Mhz DDR)

DRAM: 8 GiB

Clearing DRAM...... done

CPLD Revision : a5

Reset Reason : Soft reset due to RST_SOFT_RST write

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

MMC: Octeon MMC/SD0: 0 (Type: MMC, Version: MMC v5.1, Manufacturer ID: 0x15, Vendor: Man 150100 Snr 0707a546, Product: BJNB4R, Revision: 0.7)

Net: octmgmt0, octmgmt1, octeth0, octeth1, octeth2, octeth3, octeth4, octeth5, octeth6

SF: Detected S25FL064A with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 8 MiB

Press <ESC> now to access the Boot Menu...

============================================================

Boot Loader Menu

============================================================

1. Run primary image (8.8.111.0) - Active

2. Run backup image (8.5.131.0)

3. Change active boot image

4. Clear configuration

5. Manually update images

------------------------------------------------------------

Enter selection:

注意：旧版本的Cisco BootLoader显示略有不同的菜单选项。

通过CLI手动输入

您也可以使用 config boot {primary | backup } 命令手动更改控制器的活动引导映像。

每个控制器都可以从之前加载的主操作系统映像启动，或者从备份映像（之前加载的操作系统映像）启动。要更改控制器引导选项，请使用config boot命令。默认情况下，会选择控制器上的主映像作为活动映像。

(Cisco Controller) >config boot ?

primary Sets the primary image as active.

backup Sets the backup image as active.

(Cisco Controller) >

通过GUI手动输入

1. 选择Commands > Config Boot导航到Config Boot Image页，该页显示控制器上当前可用的主映像和备用映像，还指示当前使用的映像显示为（活动）。

2. 从Image下拉列表中，选择要用作活动映像的映像。

3. 单击应用。

4. 保存配置并重新启动控制器。

控制器重新启动后，将使用您选择的映像启动。

要删除或覆盖 WLC 上的一个映像，请使用您希望保留的映像启动 WLC 并执行升级。这样，新映像将替换主映像。

注意：先前的备份映像丢失。

验证

在控制器GUI中，若要查看控制器当前使用的活动映像，请选择Monitor > Summary，导航到“Summary”页并查看Software Version字段。

或者，您也可以导航到命令 > 配置启动，以导航到配置启动映像页面，并且运行的映像显示为（活动）：

在控制器CLI中，使用show boot命令查看控制器上存在的主映像和备用映像。

(Cisco Controller) >show boot

Primary Boot Image............................... 8.8.111.0 (default) (active)

Backup Boot Image................................ 8.5.131.0

(Cisco Controller) >

相关信息

- 思科无线控制器配置指南（版本 8.8）

- 思科技术支持和下载