目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

主动负载均衡

配置主动负载均衡

命令行界面

图形用户界面

主动负载均衡示例

有关主动负载均衡的重要说明

相关信息

简介

本文档介绍6.0.182.0及更低版本中无线局域网控制器(WLC)的主动负载均衡功能。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解如何配置无线局域网控制器和轻量接入点 (LAP) 以执行基本操作。

- 有关轻量接入点协议 (LWAPP) 的基本知识。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行版本 5.0.148.0 的 Cisco 4400 系列无线局域网控制器

- Cisco Aironet 1250 系列轻量接入点

- 运行版本 3.6 的 Cisco Aironet 802.11a/b/g (CB21AG) 无线局域网客户端适配器

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

主动负载均衡

WLC 上的主动负载均衡允许 LAP 在 LWAPP 系统中的 AP 间均衡无线客户端负载。

可以使用此功能在单个控制器上的 LAP 间均衡客户端负载。

主动负载均衡在关联阶段起作用。如果启用并满足负载均衡条件，则当无线客户端尝试关联到LAP时，关联响应帧会与包含状态代码17的802.11响应数据包一起发送到客户端。此代码表示AP太忙，无法接受更多关联。

客户端有责任对关联响应帧进行荣誉、处理或丢弃，其原因代码为17。某些客户端会忽略该帧，即使它是802.11规范的一部分。该标准说明客户端驱动程序必须寻找另一个 AP 进行连接，因为它从所尝试的第一个 AP 接收到“繁忙”消息。很多客户端不会如此操作，并会再次发送关联请求。基于后续的关联尝试，将允许相关客户端接入无线网络。

在WLC版本6.0.182.0及更低版本中，控制器仅向客户端发送一个关联响应帧，原因代码为17。如果客户端决定丢弃原因代码 17，则客户端可以再次尝试同一个 AP，这一次 AP 将允许客户端完成关联。

如果客户端接受关联响应状态代码 17，则该客户端会尝试关联到另一个 AP。例如，如果启用了负载均衡并且负载均衡窗口配置为五个客户端，则当第六个客户端尝试关联到 AP 时，该客户端将收到带有状态代码 17 的 802.11 关联响应帧，表明该 AP 处于繁忙状态。

配置主动负载均衡

可以通过无线局域网控制器上的 CLI 或 GUI 配置主动负载均衡。

命令行界面

要通过 CLI 启用或禁用主动负载均衡，请完成以下步骤：

1. 发出以下命令：

config load-balancing status {enable | disable}

2. 发出以下命令以配置窗口大小：

configure load-balancing window <size>

注：窗口的大小可以从0到20。

图形用户界面

要通过 GUI 配置主动负载均衡，请完成以下步骤：

1. 在控制器的 GUI 中，单击 Controller > General 以打开“General”页。

2. 从 Aggressive Load-Balancing 下拉框中，选择“Enabled”或“Disabled”以配置此功能。

3. 单击 Apply。

主动负载均衡示例

窗口设置控制主动负载均衡何时开始。窗口设置为5（在6.0.182.0版或更低版本中为默认值）时，第六个客户端之后的所有客户端都进行负载均衡。

以下是主动负载均衡的示例：

- 两个 AP（AP1 和 AP2）分别关联了两个和三个客户端。

- 启用了负载均衡，窗口设置为零。

以下信息是从控制器的调试中获取的：

*May 19 13:10:33.023: 00:40:96:b4:8b:ff

Load Balancing mobile 00:40:96:b4:8b:ff 802.11bg minimum users 0, window 0

*May 19 13:10:33.023: 00:40:96:b4:8b:ff

Load Balancing mobile 00:40:96:b4:8b:ff on AP 00:17:df:9f:0f:e0(1) band 1 has 0 users

- Good: rssi (antenna-A -31) (antenna-B -57), snr = 57

*May 19 13:10:33.023: 00:40:96:b4:8b:ff

Load Balancing mobile 00:40:96:b4:8b:ff on AP 00:17:df:9e:ad:d0(1) band 1 has 2 users

-  Bad: rssi (antenna-A -37) (antenna-B -64), snr = 38

*May 19 13:10:33.023: 00:40:96:b4:8b:ff

Load Balancing mobile 00:40:96:b4:8b:ff could not find acceptable 802.11a candidate

-- defaulting all

*May 19 13:10:33.023: 00:40:96:b4:8b:ff

Load Balancing mobile 00:40:96:b4:8b:ff is denied association with AP

00:17:df:9e:ad:d0(1) (count=1)

如果对特定客户端 MAC 地址进行调试，该信息将显示为：

*May 19 13:14:13.432: 00:40:96:b4:8b:ff

Sending Assoc Response to station on BSSID 00:17:df:9f:0f:e0 (status 17)

如果客户端未接受状态代码 17，并再次尝试原来的 AP，该信息将显示为：

*May 19 13:14:14.042: 00:40:96:b4:8b:ff

Load Balancing mobile 00:40:96:b4:8b:ff is permitted to associate with AP

00:17:df:9f:0f:e0(1) ( on RETRY count=1)

您可以发出以下命令以验证负载均衡配置：

(Cisco Controller) >show load-balancing

Aggressive Load Balancing........................ Disabled

Aggressive Load Balancing Window................. 10 clients

注意：当您将Cisco 7921和7920无线IP电话与控制器配合使用时，请确保为每个控制器禁用主动负载均衡。否则，电话的初始漫游尝试会失败，进而导致音频路径中断。

有关主动负载均衡的重要说明

下面是要注意的一些其他事项：

- 已经过身份验证并已关联的客户端不会因主动负载均衡而从系统中删除。负载均衡只发生在关联阶段。

- 此功能是基于每个控制器实现的。这意味着如果希望进行主动负载均衡，则相同地理区域中的 AP 在逻辑上必须全部连接回相同的 WLC。

在以下情况下不会进行负载均衡：

- 未超出阈值负载均衡窗口。即客户端请求的 AP 是一个有效候选 AP（当前用户计数 <= 窗口数 + 最小用户数）。

- 客户端向之前关联的 AP 发送重新关联请求。

相关信息

- 统一无线网络中的 AP 负载均衡和 AP 后退

- 技术支持和文档 - Cisco Systems