目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍在具有Prime基础设施(PI)的无线局域网控制器(WLC)上安排服务集标识符(SSID)可用性的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- PI

- 使用PI配置WLC

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件版本：

- 运行8.3.140.0的思科WLC 5508

- PI 3.1

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

要通过PI安排SSID，需要执行以下步骤：

步骤1.导航至Inventory > Network devices > Wireless LAN Controller。单击WLC名称，如图所示。

步骤2.导航至Configuration > WLAN Configuration。在WLAN配置中，从下拉菜单中选择计划状态，如图所示。根据要求配置计划任务。

步骤3.启用SSID。

在此步骤中，您将看到如何启用SSID。例如，您可以看到如何安排SSID，使其在周一至周五的上午8:00至下午7:00之间保持启用状态，并在周末从周六上午8:00保持启用状态。

任务1.选择“管理状态”为“已启用”、“从8计划时间”，并选择“每日”单选按钮作为“重复”选项，如图所示。

您可以选择单选按钮“每日”，或者选择“每周”并选择每周的所有天。此外，对于任何特定日每周发生的情况，请按照图中所示检查日期。

步骤4.禁用SSID。

在本示例屏幕截图中，SSID仅在工作日禁用，并在周末保持启用状态。

任务2.选择“管理员”状态为“禁用”，“安排时间”为19小时，“定期”为每周，如图所示。

从下拉菜单中选择SSID，计划时间，然后选择Recurence单选按钮。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

要查看或进行更改，请导航至配置>计划配置任务。

从左侧栏菜单中，单击WLAN Configuration并选择Schedule Task Name以打开WLAN Schedule Detail页，如图所示。

在此页中，单击该任务，您可以修改计划任务的日期和时间。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。