目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

GUI配置

创建SSID

WDS AP上的本地RADIUS服务器配置

WDS客户端AP上的本地RADIUS服务器配置

在WDS AP上启用WDS

在WDS客户端AP上启用WDS

CLI配置

WDS AP

WDS客户端AP

验证

WDS AP上的CLI验证输出

WDS客户端AP上的CLI验证输出

故障排除

简介

本文档介绍如何使用本地RADIUS服务器在自主接入点(AP)设置上配置无线域服务(WDS)。本文档重点介绍通过新GUI进行的配置，同时提供命令行界面(CLI)配置。

先决条件

要求

思科建议您了解自治AP上的基本GUI和CLI配置。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 自治AP IOS®软件版本15.2(4)JA1上的Cisco 3602e系列接入点；此设备将用作WDS AP和本地RADIUS服务器。

- 自治AP IOS软件版本15.2(4)JA1上的思科2602i系列接入点；此设备将充当WDS客户端AP。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

GUI配置

创建SSID

此过程介绍如何创建新的服务集标识符(SSID)。

1. 导航至Security > SSID Manager，然后单击NEW以创建新的SSID。

2. 配置SSID以进行可扩展身份验证协议(EAP)身份验证。

3. 设置所需的加密级别。在本示例中，使用Wi-Fi保护访问2(WPA2)。

4. 单击 Apply 以保存设置。

5. 导航至Security > Encryption Manager，然后选择所需的加密密码方法。

WDS AP上的本地RADIUS服务器配置

此过程介绍如何在WDS AP上配置本地RADIUS服务器：

1. 导航至Security > Server Manager，添加WDS AP网桥虚拟接口(BVI)IP作为本地RADIUS，并添加共享密钥。

2. 导航至Security > Local Radius Server > General Set-Up 选项卡。定义要使用的EAP协议。在本示例中，启用轻量级可扩展身份验证协议(LEAP)身份验证。

3. 您还可以在同一页面上添加网络接入服务器(NAS)IP和客户端用户名/密码凭证。在WDS AP上配置本地RADIUS已完成。

WDS客户端AP上的本地RADIUS服务器配置

此图显示如何将WDS AP的IP地址配置为RADIUS服务器：

两个AP现在都配置了SSID以进行LEAP身份验证，而WDS服务器充当本地RADIUS。对外部RADIUS使用相同的步骤；仅RADIUS服务器IP将更改。

在WDS AP上启用WDS

此程序描述如何在WDS AP上启用WDS:

1. 导航至Wireless > WDS > General Set-Up 选项卡，并启用Use this AP as Wireless Domain Services复选框。这将在AP上启用WDS服务。

2. 在具有多个WDS AP的网络中，使用Wireless Domain Services Priority选项以定义主WDS和备份WDS。值范围为1到255，其中255是最高优先级。

3. 导航至同一页上的“服务器组”选项卡。创建基础设施服务器组列表，所有WDS客户端AP将验证该列表。您可以在WDS AP上使用本地RADIUS服务器来实现此目的。由于已添加，因此它会显示在下拉列表中。

4. 启用单选按钮“使用组：Infrastructure Authentication，然后单击Apply以保存设置。

5. WDS AP用户名和密码可以添加到本地RADIUS服务器列表。

在WDS客户端AP上启用WDS

此过程描述如何在WDS客户端AP上启用WDS:

1. 导航到Wireless > AP，并启用Participate in SWAN Infrastructure复选框。SWAN代表结构化无线感知网络。

2. WDS客户端AP可以自动发现WDS AP。或者，您可以在“指定发现”文本框中手动输入WDS AP的IP地址以进行客户端注册。

您还可以添加WDS客户端用户名和密码，以针对WDS AP上配置的本地RADIUS服务器进行身份验证。

CLI配置

WDS AP

以下是WDS AP的示例配置：

Current configuration : 2832 bytes

!

! Last configuration change at 05:54:08 UTC Fri Apr 26 2013

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname MAIB-WDS-AP

!

!

logging rate-limit console 9

enable secret 5 $1$EdDD$dG47yIKn86GCqmKjFf1Sy0

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius rad_eap

server name Local-Radius

!

aaa group server radius Infrastructure

server name Local-Radius

!

aaa authentication login eap_methods group rad_eap

aaa authentication login method_Infrastructure group Infrastructure

aaa authorization exec default local

!

!

!

!

!

aaa session-id common

no ip routing

no ip cef

!

!

!

!

dot11 syslog

!

dot11 ssid WDS-EAP

authentication open eap eap_methods

authentication network-eap eap_methods

authentication key-management wpa version 2

guest-mode

!

!

dot11 guest

!

!

!

username Cisco password 7 13261E010803

username My3602 privilege 15 password 7 10430810111F00025D56797F65

!

!

bridge irb

!

!

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

!

encryption mode ciphers aes-ccm

!

ssid WDS-EAP

!

antenna gain 0

stbc

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 spanning-disabled

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

!

interface Dot11Radio1

no ip address

no ip route-cache

!

encryption mode ciphers aes-ccm

!

ssid WDS-EAP

!

antenna gain 0

peakdetect

dfs band 3 block

stbc

channel dfs

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 spanning-disabled

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

!

interface GigabitEthernet0

no ip address

no ip route-cache

duplex auto

speed auto

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

no bridge-group 1 source-learning

!

interface BVI1

ip address 10.106.54.146 255.255.255.192

no ip route-cache

ipv6 address dhcp

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

ip forward-protocol nd

ip http server

no ip http secure-server

ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag

ip radius source-interface BVI1

!

!

radius-server local

no authentication eapfast

no authentication mac

nas 10.106.54.146 key 7 045802150C2E1D1C5A

user WDSClient1 nthash 7

072E776E682F4D5D35345B5A227E78050D6413004A57452024017B0803712B224A

!

radius-server attribute 32 include-in-access-req format %h

radius-server vsa send accounting

!

radius server Local-Radius

address ipv4 10.106.54.146 auth-port 1812 acct-port 1813

key 7 060506324F41584B56

!

bridge 1 route ip

!

!

wlccp authentication-server infrastructure method_Infrastructure

wlccp wds priority 254 interface BVI1

!

line con 0

line vty 0 4

transport input all

!

end

WDS客户端AP

以下是WDS客户端AP的示例配置：

Current configuration : 2512 bytes

!

! Last configuration change at 00:33:17 UTC Wed May 22 2013

version 15.2

no service pad

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

service password-encryption

!

hostname MAIB-WDS-Client

!

!

logging rate-limit console 9

enable secret 5 $1$vx/M$qP6DY30TGiXmjvUDvKKjk/

!

aaa new-model

!

!

aaa group server radius rad_eap

server name WDS-Radius

!

aaa authentication login eap_methods group rad_eap

aaa authorization exec default local

!

!

!

!

!

aaa session-id common

no ip routing

no ip cef

!

!

!

!

dot11 syslog

!

dot11 ssid WDS-EAP

authentication open eap eap_methods

authentication network-eap eap_methods

authentication key-management wpa version 2

guest-mode

!

!

dot11 guest

!

eap profile WDS-AP

method leap

!

!

!

username Cisco password 7 062506324F41

username My2602 privilege 15 password 7 09414F000D0D051B5A5E577E6A

!

!

bridge irb

!

!

!

interface Dot11Radio0

no ip address

no ip route-cache

!

encryption mode ciphers aes-ccm

!

ssid WDS-EAP

!

antenna gain 0

stbc

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 spanning-disabled

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

!

interface Dot11Radio1

no ip address

no ip route-cache

!

encryption mode ciphers aes-ccm

!

ssid WDS-EAP

!

antenna gain 0

peakdetect

dfs band 3 block

stbc

channel dfs

station-role root

bridge-group 1

bridge-group 1 subscriber-loop-control

bridge-group 1 spanning-disabled

bridge-group 1 block-unknown-source

no bridge-group 1 source-learning

no bridge-group 1 unicast-flooding

!

interface GigabitEthernet0

no ip address

no ip route-cache

duplex auto

speed auto

bridge-group 1

bridge-group 1 spanning-disabled

no bridge-group 1 source-learning

!

interface BVI1

ip address 10.106.54.136 255.255.255.192

no ip route-cache

ipv6 address dhcp

ipv6 address autoconfig

ipv6 enable

!

ip forward-protocol nd

ip http server

no ip http secure-server

ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag

ip radius source-interface BVI1

!

!

radius-server attribute 32 include-in-access-req format %h

radius-server vsa send accounting

!

radius server WDS-Radius

address ipv4 10.106.54.146 auth-port 1812 acct-port 1813

key 7 110A1016141D5A5E57

!

bridge 1 route ip

!

!

wlccp ap username WDSClient1 password 7 070C285F4D06485744

wlccp ap wds ip address 10.106.54.146

!

line con 0

line vty 0 4

transport input all

!

end

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。设置完成后，WDS客户端AP应能注册到WDS AP。

在WDS AP上，WDS状态显示为Registered。

在WDS客户端AP上，WDS状态为Infrastructure。

注意：命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令。使用输出解释器工具来查看 show 命令输出的分析。

WDS AP上的CLI验证输出

此过程显示如何验证WDS AP配置：

MAIB-WDS-AP#sh wlccp wds ap

HOSTNAME MAC-ADDR IP-ADDR IPV6-ADDR STATE

MAIB-WDS-Client f872.ea24.40e6 10.106.54.136 :: REGISTERED

MAIB-WDS-AP#sh wlccp wds statistics

WDS Statistics for last 10:34:13:

Current AP count: 1

Current MN count: 0

AAA Auth Attempt count: 2

AAA Auth Success count: 2

AAA Auth Failure count: 0

MAC Spoofing Block count: 0

Roaming without AAA Auth count: 0

Roaming with full AAA Auth count:0

Fast Secured Roaming count: 0

MSC Failure count: 0

KSC Failure count: 0

MIC Failure count: 0

RN Mismatch count: 0

WDS客户端AP上的CLI验证输出

此过程显示如何验证WDS客户端AP配置：

MAIB-WDS-Client#sh wlccp ap

WDS = bc16.6516.62c4, IP: 10.106.54.146 , IPV6: ::

state = wlccp_ap_st_registered

IN Authenticator = IP: 10.106.54.146 IPV6: ::

MN Authenticator = IP: 10.106.54.146 IPv6::

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。