目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

说明

验证

故障排除

简介

本文档说明如何使用运行Cisco IOS®版本15.2(2)JB自主代码的Cisco接入点(AP)设置基本无线LAN(WLAN)连接。

先决条件

要求

Cisco建议在尝试此配置之前先了解以下主题的基本知识：

- 无线射频(RF)技术

- 思科AP接入

本文档假设已安装PC或笔记本电脑的无线客户端卡的驱动程序。

使用的组件

本文档中的信息基于运行Cisco IOS软件版本15.2(2)JB的Aironet 1040系列AP。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

本节介绍如何使用GUI配置AP。

使用 GUI 访问 AP 有两种方法：

- 在通过 GUI 连接之前为设备分配 IP 地址。

- 使用 DHCP 获取 IP 地址。

说明

配置IP地址后，您可以通过浏览器访问AP以配置AP。

请完成以下步骤：

1. 要使用GUI访问AP并打开“摘要状态”(Summary Status)窗口，请完成以下步骤：

- 打开Web浏览器，在地址行中输入AP的IP地址。

- 输入用户名和口令。默认用户名和密码为Cisco。

此时将显示“汇总状态”窗口，如下所示：

2. 单击左侧的Easy Setup，然后单击Network Configuration。

系统随即会显示“轻松设置”窗口。您可以使用此窗口配置建立无线连接所必需的一些基本参数。以下是此窗口的示例：

3. 在Easy Setup窗口中输入以下配置参数：

- AP的主机名

- AP的IP地址配置（如果IP地址是静态的）

- 默认网关

- 用户名/密码

- 无线电2.4GHz和无线电5GHz的服务集标识符(SSID)

- SSID Security配置和其他特定参数

提示：您可以在“Easy Setup（简易设置）”下重新启动AP或“Factory Reset（出厂重置）”配置。
以下是示例窗口：

4. 单击Apply以保存对同一页上特定部分的更改。

5. 要查看网络接口摘要，请导航到网络>网络接口>摘要。

6. 要查看或编辑GigabitEthernet端口、Radio 2.4GHz和Radio 5GHz设置，请导航至Network Interface部分。

屏幕截图如下：

7. 单击Association选项卡以检查客户端关联：

8. 自治AP也可用于无线域服务(WDS)。单击Wireless选项卡以配置或查看WDS设置：

9. 要配置以下AP参数，请单击Security选项卡：

- 管理员访问 — 设置用户名和密码，并使用本地或身份验证服务器

- Encryption Manager — 设置无线电的加密

- SSID管理器 — 配置SSID

- 服务器管理器 — 添加RADIUS服务器

- AP身份验证 — 为AP使用证书

- 入侵检测 — 配置管理帧保护

- 本地RADIUS服务器 — 将无线接入点配置为RADIUS服务器

- 高级安全 — 使用MAC地址或访问控制列表配置MAC地址身份验证

下面是屏幕截图：

10. Services选项卡允许您配置可用于AP的服务，例如Telnet、Secure Shell(SSH)或Cisco发现协议(CDP):

11. 要检查AP软件版本或升级AP，请点击AP Software选项卡：

验证

完成配置并激活配置文件后，客户端适配器将连接到AP。

以下是事件日志示例，可在Event Log选项卡下访问:

可以更改事件日志以显示所需的内容。使用左侧导航窗格上的Configuration Options更改设置：

在此屏幕上，您还可以从AP GUI Ping、Save Configuration和Logout:

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。