目录

简介

问题

症状

问题详细信息和解决方案

相关信息

简介

本文档介绍网关通用分组无线业务(GPRS)支持节点(GGSN)拒绝更新分组数据协议(PDP)上下文请求消息的部分原因，原因是服务不受支持。

问题

如果协商的承载控制模式(BCM)设置为混合(用户设备(UE)+网络(NW))，并且如果UE尝试升级某些QoS值而没有现有的流量模板(TFT)分组过滤器，则GGSN拒绝更新PDP环境请求。

症状

1. GGSN拒绝更新PDP环境请求消息，原因代码200服务不受支持。

2.当GGSN遇到此类问题时，系统日志消息会显示：

[sessmgr 12861 error] [3/0/7812

smgr_fsm_func.c:9995] [callid 31d6dc65] [software internal system syslog] UPC Rejected for ctxt with nsapi <5>, due to

问题详细信息和解决方案

从StarOS版本18中，在GGSN允许MS修改现有环境的QoS之前，添加新条件，以确保现有PDP环境具有TFT，该TFT具有按移动站设置的分组过滤器(MS)。有关详细信息，请参阅CSCut09653。

此条件是按照3GPP 23.060 9.2节添加的，其中规定：

MS不得修改PDP环境的QoS，直到该PDP环境与包含由MS设置的分组过滤器的TFT相关联。如果TFT还包含由P GW/GGSN设置的分组过滤器，则MS仅允许修改该PDP环境的QoS简档中的比特率参数。

通过此GGSN更改，为了更新PDP环境请求成功，可以执行以下操作之一：

1.如果BCM设置为Mixed，则TFT必须在UE发起的更新PDP环境(UPC)中发送，以用于通用PDP环境。

2.如果UE无法发送TFT，请避免将BCM协商为混合并使用UE-Only的BCM。由于UE、SGSN、GGSN和PCRF之间协商了BCM，因此BCM可由这些网络元素中的任意一个设置为UE-Only，以便协商的BCM值变为UE-Only。

3.将StarOS升级到包含CSCvc21496行为更改的最新版本，并更新StarOS配置以允许QoS更改。有了额外的配置，StarOS现在允许在不存在按MS设置的现有TFT时降低QoS。虽然此行为与规格相悖，但可以在GGSN服务下启用配置。

config

context PGW

ggsn-service GGSN_SVC

gtpc support-access-side traffic-class downgrade

end

相关信息

- 有关此行为更改和配置选项的详细信息，请参阅StarOS版本19中的“MS to Change QoS Parameters”部分。

- 技术支持和文档 - Cisco Systems