目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

网络图

配置

验证

故障排除

故障排除命令

相关信息

简介

本文档提供了X25 Over TCP的示例配置。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco IOS®软件版本9.21或更高版本以及任何功能集。

注：对于早于11.3的Cisco IOS软件版本，x25 route ^xxx xot a.b.c.d命令的格式必须为x^25 route xxxx ip a.b.c.d。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

XOT是X25 over TCP，请求注解(RFC)1613。这允许通过传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)网络而不是链路访问过程、平衡(LAPB)链路发送X.25数据包。

实际上，我们通过IP云传输x25流量。例如，连接两个没有物理连接的X.25云与IP云中的虚拟TCP隧道。

当收到应转接的来电时，会参考X.25路由表中的两个字段来确定远程X.25路由：目标X.121地址，或者X.25数据包的呼叫用户数据(CUD)字段。

当传入数据包的目的地址和CUD符合路由表中的X.121和CUD模式时，将转发呼叫。您还可以指定XOT源，使XOT TCP连接使用指定接口的IP地址作为TCP连接的源地址。

例如，如果为XOT连接的源地址指定了环回接口，则TCP可以使用主接口或任何备份接口到达连接的另一端。但是，如果物理接口的地址指定为源地址，则当该接口关闭时，XOT连接将终止。

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

注：要查找有关本文档中使用的命令的其他信息，请使用命令查找工具(仅注册客户)。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

- 2504a

- 7010a

- 2502a

- 2502b

2504a

!

hostname 2504a

!

x25 routing

!

!

interface Serial0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 111

!

!

x25 route 222 interface Serial0

!--- local x25 switching

!

7010a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 7010a

!

x25 routing

!

!

interface Serial1/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

interface Serial1/2

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

clockrate 2000000

!

!

x25 route 111 interface Serial1/2

!--- local x25 switching

x25 route 222 ip 10.1.1.1

!--- sending x25 packet over the IP cloud

!

2502a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 2502a

!

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

bandwidth 56

!

interface Serial1

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation x25

bandwidth 56

!

!

x25 route 111 ip 10.1.1.2

!--- sending x25 packet over the IP cloud

x25 route 222 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

2502b

!

hostname 2502b

!

x25 routing

!

interface Serial1

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

bandwidth 56

x25 address 222

clockrate 56000

!

!

x25 route 111 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

命令输出解释程序工具（仅限注册用户）支持某些 show 命令，使用此工具可以查看对 show 命令输出的分析。

- show x25 vc — 在特权EXEC模式下显示有关活动交换虚电路(SVC)和永久虚电路(PVC)的信息。

您可以看到从show x25 vc命令的输出中创建的SVC:

2504a的Show命令

2504a#show x25 vc

SVC 1,  State D1,  Interface Serial0

Started 000011, last input 000000, output 000000

Line 2   vty 0    Location  Host 222

222 connected to 111 PAD <--> X25

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 2  ACK 2  Remote PR 3  RCNT 0  RNR no

Window is closed

P/D state timeouts 0  timer (secs) 0

data bytes 361/79 packets 21/26 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a的Show命令

7010a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1/2

Started 000430, last input 000410, output 000410

Connects 111 <--> 222 to

XOT between 10.1.1.2, 11011 and 10.1.1.1, 1998

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a#

2502a的Show命令

2502a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000410, last input 000350, output 000351

Connects 111 <--> 222 from

XOT between 10.1.1.1, 1998 and 10.1.1.2, 11011

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 7  PR 1  ACK 1  Remote PR 7  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 69/94 Packets 15/9 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502a#

2502b的Show命令

2502b#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000346, last input 000326, output 000326

Connects 111 <--> PAD

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502b#

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

故障排除命令

注意：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

- debug x25 events — 显示有关特权EXEC模式下X.25流量的信息。

- pad 222 — 将您登录到PAD。

从2504a到2502b进行填充呼叫时显示的调试输出如下所示。我们使用debug x25 events命令。

2504a调试

2504a#pad 222

Trying 222...Open

User Access Verification

Password

054553 Serial0 X.25 O R1 Call (12) 8 lci 1024

054553   From (3) 111 To (3) 222

054553   Facilities (0)

054553   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

054553 Serial0 X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

054553   From (0)  To (0)

054553   Facilities (0)

2502b>en

Password

2502b#

7010a调试

7010a#debug x25 events

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 O P1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (6)

Jan 28 144359     Window size 2 2

Jan 28 144359     Packet size 128 128

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

7010a#

2502a调试

2502a#debug x25 events

Jan 28 144401 XOT X25 I R1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (6)

Jan 28 144401     Window size 2 2

Jan 28 144401     Packet size 128 128

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 O P2 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401 XOT X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

2502a#

2502b调试

2502b#debug x25 events

Serial1 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

From(3) 111 To(3) 222

Facilities (0)

Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Serial1 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

From(0)  To(0)

Facilities (0)

2502b#

相关信息

- X.25背景

- 互联网工作设计基础

- 基于DNS的X.25路由

- 配置X.25和LAPB

- 技术支持 - Cisco Systems