目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

描述

工作原理

TDM时钟分配

命令

相关信息

简介

本文档概述了思科平台上的数据包电路仿真/数据包结构无关的TDM(CEoP/SAToP)和常见的时分复用(TDM)时钟分配方法。所介绍的使用案例的上下文是移动无线回传部署中的CEoP，但本文档并不详尽概述移动无线设备及其角色。此外，SAToP肯定可以在移动无线回传之外使用 — 它可用于通过互联网协议/多协议标签交换(IP/MPLS)核心传输任何TDM电路。最后，本文档假定读者基本了解标签分发协议(LDP)和MPLS转发。有关其他资源的链接，请参阅本文档末尾。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

描述

CEoP或SAToP定义了通过分组或标签交换网络提供TDM传输的方法。SAToP是用于非结构化传输的标准化名称，而CEoP通常用于指代能够执行SAToP和/或CES结构化负载的思科设备。CEoP允许TDM终端通过IP/MPLS核心进行连接，而不是租用或维护多个地理位置之间的物理电路来提供TDM传输。传统TDM传输意味着专用电路将通过铜缆和/或光电路交换设备在端点之间物理传输。下图显示了典型的拓扑：

在本例移动无线回传中，需要从远端遥控器到中心局(CO)或容纳汇聚设备的移动交换中心(MSC)的所有物理电路。特别是如果无线运营商在远程和中央办公室之间没有自己的设施，租用电路可能非常昂贵，甚至运营商拥有的电路也可能维护成本高昂。

只要TDM终端位置提供IP/MPLS连接，SAToP即可提供在TDM终端之间保持物理电路的替代方案。

请注意，终端仍然通过TDM电路连接，但电路在每台支持SAToP的本地路由器上物理终止。然后，路由器通过电路仿真(CEM)伪线(PW)将这些TDM帧通过MPLS核心传输到远程SAToP终端，以便TDM终端能够像通过物理电路直接连接一样进行通信。当IP/MPLS核心随时可用时，并且为TDM终端最终迁移到本地以太网连接做好准备时，与传统TDM传输相比，迁移到此类解决方案可能很有意义。

工作原理

TDM终端通过CEM电路通信的方法概括为五个步骤。这五个步骤在文本和图表中进行了概述：

1. 原始TDM帧由TDM终端生成并传输到CEM路由器上的控制器。

2. CEM路由器接收原始TDM帧，添加SAToP封装，添加MPLS填充报头，然后向MPLS核心传输帧。

3. MPLS核心标签 — 基于在两个CEM终端之间的PW建立中设置的LSP交换帧。

4. 接收CEM终端接收帧并根据收到的标签将其与相应的cem组关联。帧到达cem组去抖动缓冲区，等待以时钟速率播放到TDM控制器。

5. CEM路由器将帧从去抖动缓冲区序列化到TDM终端。

同样的过程是双向进行的。步骤4中提到的去抖动缓冲区非常重要。CEM帧必须在TDM控制器上以时钟速率传输/接收，没有例外，以模拟端到端物理TDM电路。由于电路是通过CEoP/SAToP仿真的，很明显，CEM帧容易在IP/MPLS核心上产生延迟。去抖动缓冲区是CeoP避免可变延迟后果的手段。将帧保存在缓冲区中（以毫秒为单位计算），以确保帧可以传输到TDM控制器。

如果去抖动缓冲器设置为5ms，那么在缓冲器中保持5ms的CEM帧并以时钟速率从TDM控制器发送。请注意，由于数据包在缓冲区中保留已配置的时间量，因此它们会单向体验与去抖动缓冲区大小相同的传输延迟。（数据包到达每个接收CEM路由器上的去抖动缓冲区。） 这意味着CEM帧的单向总延迟等于（去抖动缓冲区大小+聚合网络延迟）。

如果去抖动缓冲区为空，并且没有要传输到TDM控制器的CEM帧，则会累计去抖动缓冲区欠载(输入show cem circuit detail命令进行检查)。 TDM终端可能会收到错误和/或警报，具体取决于去抖动缓冲区为空的持续时间。当CEM帧的关键路径上有竞争流量时，需要对CEoP流量进行严格的QoS以防止可变延迟耗尽去抖动缓冲区。当去抖动缓冲区为空时，CEM空闲模式将播放到TDM控制器，并且默认为0xFF/AIS。去抖动缓冲区大小是一个可配置的值，可以增加以容纳潜在的网络延迟。

TDM时钟分配

与传统物理TDM电路一样，TDM时钟同步在电路仿真部署中同样重要。TDM终端和路由器TDM控制器仍然必须同步到公共时钟源。虽然在CEM终端之间分配时钟有许多不同的组合，但下面是一些常见示例：

带内PW/自适应时钟

远程CEM路由器使用带内PW或自适应时钟同步到移动交换中心(MSC)或中心局(CO)的单个时钟源。 在本示例中，基站控制器(BSC)充当主时钟源，汇聚CEM路由器（7600或ASR1k）使用network-clock-select和/或clock source line引用该时钟源。远程CEM路由器（在本例中为MWR2941）配置恢复时钟自适应（cem组）和网络时钟选择1个PACKET-TIMING。这允许MWR2941从配置的传输CEM流导出时钟，然后它提供面向基站收发器站(BTS)且内部时钟源的TDM控制器上的时钟。下图描述了场景：

BITS时钟

CEM路由器可以连接到通用BITS时钟参考进行同步，而不是像BSC这样的终端作为分布在CEM路径中的时钟源。在图中，两个CEM路由器都连接到一个公用上行BITS时钟源（例如公用上行GPS时钟），然后它们基于该时钟驱动其TDM控制器的时钟。每台路由器都需要从路由器上的专用BITS控制器连接到时钟源的BITS T1/E1。两台路由器都配置有网络时钟选择的1 BITS和内部时钟源，以将该时钟源分配给连接的TDM终端：

同步以太网时钟

同步以太网(SyncE)由ITU-T G.8262/Y.1362定义，允许具有能力的网络设备从以太网端口获取时钟同步源。同步状态消息从时钟源发送到接收器。在CEM部署环境中，CEM路由器可能会从连接的城域以太网设备通过SyncE获取TDM时钟同步，甚至可能与在聚合和远程CEM终端之间提供IP/MPLS核心传输的设备相同。与BITS非常相似，SyncE选择网络时钟选择的1 SYNCE编号，并可充当在T1/E1控制器下为相应CEM组配置时钟源内部的TDM终端的主时钟：

带外PW计时（虚拟CEM）

将集中时钟源分配给远程CEM路由器的另一种方法是在带外PW模式下使用虚拟CEM接口。与带内PW/自适应时钟不同的是，带外PW时钟仅在主时钟路由器和从时钟路由器之间建立单独的专用PW。为此，恢复时钟在主模式下配置，通常在分配其时钟源的汇聚路由器上配置。恢复时钟从设备配置在接收时钟的远程CEM路由器上。如果在两台路由器上配置了这些命令，则会在配置中生成一个虚拟CEM接口 — 此接口专门用于在主路由器和从路由器之间配置带外计时PW。在图中，聚合7600路由器使用SyncE作为主时钟源（使用网络时钟选择SYNCE），该时钟将分配给内部时钟源的本地BSC，并通过带外Virtual-CEM PW将时钟分配给远程CEM路由器。

PTP计时（数据包计时）

IEEE 1588v2/PTP是在IP网络中分配时钟信息的方法。当使用PTP时，主和从CEM路由器之间没有PW — 设备之间仅需要可靠的IP连接才能在IP数据包的负载中分发时钟信息。虽然PTP也可以用于分发时间信息，与NTP非常相似，但在CEoP PTP的上下文内用于频率同步。在图中，聚合7600配置了network-clock-select T1 #/#/#以从BSC上连接的电路提取计时，然后将其配置为PTP主设备。然后，远端CEM路由器将7600的IP地址配置为接收以太网接口上的PTP源，因此当它使用network-clock-select 1 PACKET-TIMING时，它充当从路由器来导出计时。实际上，7600从BSC电路提取时钟参考，然后通过PTP将该时钟分配给远程CEM路由器。

时钟摘要

上面概述的TDM时钟分配方法是一个简单的示例，用于演示CEoP部署的各种可用选项。请注意，组合可以混合在一起，只要TDM终端同步到单个公共时钟源，则无论该时钟如何分配，都应当不会有任何问题。有关这些功能配置的详细文档，请参阅本文档末尾的资源部分。

命令

以下命令可用于收集数据：

- show network-clocks — 显示平台网络时钟的状态

- show controller [T1|E1] — 显示面向终端的TDM控制器的状态

- show xconnect all — 显示所有伪线状态的摘要

- show cem circuit — 显示所有CEM状态的摘要

- show cem circuit detail — 显示所有CEM组的详细信息/统计信息

- show cem circuit interface CEM#/# — 显示CEM#/#的详细信息

- show mpls l2transport vc [vcid] detail — 显示有关PW状态的详细信息

- show platform hardware rtm stat — 在具有ToP模块的MWR2941上，显示计时模块统计信息

相关信息

- Cisco 7600系列路由器软件配置指南Cisco IOS版本15.0S

- Cisco MWR 2941-DC移动无线边缘路由器软件配置指南

- Cisco 7600系列路由器SIP、SSC和SPA软件配置指南

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器SIP和SPA软件配置指南

- Cisco ASR 901系列聚合服务路由器软件配置指南

- Cisco ASR 903路由器机箱软件配置指南，IOS XE版本3.7

- 技术支持和文档 - Cisco Systems