目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

示例输出

字段定义

相关信息

简介

show controllers e1 命令显示特定于控制器硬件的控制器状态。它显示的信息通常用于诊断任务。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

示例输出

为了解释生成的信息，使用show controllers e1命令时，请查看若干示例输出：

Bru#show controllers e1

E1 0 is up.

Applique type is Channelized E1 - balanced

No alarms detected.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Primary.

Data in current interval (251 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 0 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 0 Unavail Secs

E1 1 is down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Line Secondary.

Data in current interval (200 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 200 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 200 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

E1 2 is administratively down.

Applique type is Channelized E1 - balanced

Transmitter is sending remote alarm.

Receiver has loss of signal.

Version info of Slot 0:  HW: 2, Firmware: 4, PLD Rev: 2

Manufacture Cookie is not programmed.

Framing is CRC4, Line Code is HDB3, Clock Source is Internal.

Data in current interval (249 seconds elapsed):

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations

0 Slip Secs, 249 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 249 Unavail Secs

Total Data (last 24 hours)

0 Line Code Violations, 0 Path Code Violations,

0 Slip Secs, 86400 Fr Loss Secs, 0 Line Err Secs, 0 Degraded Mins,

0 Errored Secs, 0 Bursty Err Secs, 0 Severely Err Secs, 86400 Unavail Secs

字段定义

请看此输出中显示的数据含义。每个字段及其定义的解释如下表所示：

字段

描述

E1 0 为打开

表示 E1 控制器 0 正在操作。控制器状态可以为打开、关闭或管理性地关闭。回环情况显示为本地循环或远程循环。

应用类型

显示硬件应用类型，并且指示其为平衡或失衡。

成帧

显示当前成帧类型。E1 的默认成帧为循环冗余校验 4 (CRC4)。

线路代码

显示当前线路代码。E1 的默认线路代码为 HDB3。

未检测到警报

控制器检测到的所有警报都将显示在此处。警报可能是：

- 发射器正在发送远程警报。

- 发射器正在发送警报指示信号 (AIS)。

- 接收方丢失了信号。

- 接收方正在获取 AIS。

- 接收方丢失了帧。

- 接收方有远程警报。

- 接收方没有警报。

当前间隔的数据（已用 251 秒）

显示当前累积周期，每隔 15 分钟滚动到 24 小时累积中。累积周期是从 1 到 900 秒。最旧的15分钟周期跌回24小时累计缓冲区。

线路代码违规

指示发生了双极违例 (BPV) 或过多的零 (EXZ) 错误事件。

路径编码差错率

表示D4和E1-no CRC格式中的帧同步误码，或扩展超帧(ESF)和E1-CRC格式中的CRC错误。

滑动秒

指示国内中继接口(DS-1)帧的有效载荷比特的复制或删除。当一个同步接收终端和收到的信号之间的定时有差别时，可能会产生滑动。

Fr 损耗秒

指示检测到帧频率失调 (OOF) 错误的秒数。

线路错误秒

Line Errored Seconds (LES) 是检测到的一个或多个线路代码违规错误的秒数。

降级时段

在降级时段，估计的错误率超出1E-6，但不会超出1E-3。

错误秒

在ESF和E1 CRC链路中，发生错误的时刻是检测到下列缺陷的时刻：

- 一个或多个路径编码差错率。

- 一个或多个受控滑移事件。

对于 SF 和 E1 非 CRC 链路，双极违例的存在同样会引起错误秒。

突发错误秒

一秒钟之内就有大于1个、小于320个路径编码差错率错误，没有严重错误帧缺陷，也没有检测到流入的AIS缺陷。此参数中不包含受控滑移。

严重错误秒

对于ESF信号，这是以下缺陷之一被发现时的一秒钟：

- 320 个或更多路径编码差错率错误。

- 一个或多个帧频率失调缺陷。

- 一个 AIS 缺陷。

对于 E1-CRC 信号，具有下列一种错误的时段：

- 832 个或更多路径编码差错率错误。

- 一个或多个帧频率失调缺陷。

对于 E1 非 CRC 信号，这是具有 2048 个或更多线路代码违规的时段。对于D4信号而言，这表示间隔为1秒成帧错误计数，或者表示帧缺陷或1544线路代码不符。

不可用的秒

接口上的总秒数计数。此字段的计算方式是计数接口不可用的秒钟数量。

相关信息

- E1 故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems