目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

流程图

相关信息

简介

本文档展示了 T1 第一层故障排除的流程图。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

流程图

要看到更多信息，请点击命令框。

相关信息

- T1 故障排除

- T1 警报故障排除

- T1 错误事件故障排除

- T1 PRI故障排除流程图

- 硬插线环回测试