目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

相关信息

简介

本文提供关于如何故障排除蓝色和黄色T1报警的相关信息。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

关于接收远程告警指示（黄色）图表的更多信息，请点击对应链接到图形中的命令框：

- 方框 Insert the loopback plug into the port 链接到 Hard Plug Loopback Test.

- 选中T1警报故障排除的电缆连接。

- “Power the router links to T1 Alarm Troubleshooting(路由器链路重新通电)”框。

- 将T1线路连接到不同的端口链路到T1警报故障排除框。

- 方框 Perform a hardware loopback plug test 链接到 the Hard Plug Loopback Test.

- 错误事件框链接到T1错误事件故障排除流程图。

关于接收远程告警指示（蓝色）图表的更多信息，请点击对应链接到图形中的命令框：

- 方框 Configure terminal controller t1 x framing {SF/ESF} 链接到 T1 Alarm Troubleshooting.

- 方框 Connect the T1 to a different port 链接到 T1 Alarm Troubleshooting.

- 方框 Perform a hardware loopback plug test on the original port 链接到 the Hard Plug Loopback Test.

- 错误事件框链接到T1错误事件故障排除流程图。

相关信息

- T1 警报故障排除

- 硬插线环回测试

- T1错误事件故障排除流程图