目录

简介

TGW - SCCP支路上的传真呼叫传入

OGW - SCCP支路上的传真呼叫传出

要收集的调试

简介

本文档介绍排除传真故障最有效的方法之一，包括以下步骤：

1. 将呼叫分成两条腿。

2. 确定每个支路上的协议(SIP/H.323/SCCP/MGCP)。

3. 选择一个支路，然后检查该支路上的呼叫是传入还是传出，以及关联的网关/终端是终端网关(TGW)还是始发网关(OGW)是否相应。

您可以将传真呼叫分为四个部分：

1. 设置语音呼叫

- 摘机、拨号、振铃、应答

- 主叫(CNG)和被叫设备标识(CED)音

2. 切换

- 编解码器上行/纠正

- 在DSP上禁用VAD

- 抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值

3. 消息前过程

- 传真终端标识

- 功能交换和设置

- 培训

4. 留言和留言后过程

- 页面传输

- 错误检测和纠正(ECM)

- 邮件和页面结束确认

- 呼叫断开、挂机

此呼叫流包括当瘦呼叫控制协议(SCCP)是已识别的协议时要查找的消息。根据您的终端是TGW还是OGW，有相应的部分。

注意：在下一节的表中，同时测试了T.38中继和直通，并指出了G3和SG3之间的差异。

TGW - SCCP支路上的传真呼叫传入

请注意：

- T.38 — 延迟< 1000ms，抖动< 300ms，数据包丢失应为NONE，除非T.38具有冗余。

- 直通 — 延迟< 1000ms，抖动< 30ms，丢包率应为NONE。

- 基于协议的切换 — 这是基于标准的。

- 基于NSE的切换 — 这是专有的，仅在思科语音网关之间工作。

直通

T.38中继

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

SCCP不支持基于协议的切换。

GW - CUCM/GW

<— SelectSoftKeys—

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：林金

— 摘机消息 — >

sccp_send_offhook_v1

<—OpenReceiveChannel—

-OpenReceiveChannelAck->

<—StartMediaTransmission—

检查VTSP显示:

传真中继=

禁用 — SCCP应用

主传真协议=

IGNORE_FAX_RELAY，

回退传真协议=

IGNORE_FAX_RELAY

传真中继CM抑制：=

启用,

传真中继ANS抑制：=

禁用

传真参数设置为=

SCCP呼叫类型

SCCP不支持基于协议的切换。

GW - CUCM/GW

<— SelectSoftKeys—

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：林金

— 摘机消息 — >

sccp_send_offhook_v1

<—OpenReceiveChannel—

-OpenReceiveChannelAck->

<-StartMediaTransmission-

检查VTSP显示：

传真中继=ENABLED

主传真协议=

T38_FAX_RELAY、

回退传真协议=

NONE_FAX_RELAY

传真中继CM抑制：=

启用,

传真中继ANS抑制：=

禁用

传真参数设置为=

SCCP呼叫类型

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机进行通话时，它们会在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些音始终在RTP中发送。）

G3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz音，持续2.6 - 4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>

2100 Hz的音调为CED，但是15 Hz的正弦波调制振幅，每450毫秒进行相位反转。

<<<<<<<<<<<<CM<<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>JM>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<<CJ<<<<<<<<<<<<<<<<<<

V.34初始化（第2-4阶段）

TGW等待检测语音中的V.21前导码。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到。 一旦检测到V.21标志，就会启动切换。

检查VTSP显示：

Event=E_DSMP_DSP_MODEM_TONE

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

传真直通在切换抖动或播放缓冲区之前使用最后一个语音模式设置。输入show voice port X/X/X命令以检查播放延迟的当前值。

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机进行通话时，它们会在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些音始终在RTP中发送。）

G3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz音，持续2.6 - 4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

<<<<<<<<<CNG<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

>>>>>>>>>>>ANSAM>>>>>>>>>

2100 Hz的音调为CED，但是15 Hz的正弦波调制振幅，每450毫秒进行相位反转。
思科网关仅支持T.38的G3传真呼叫。为了正确处理SG3呼叫的更高速度，必须使用调制解调器直通。

不存在V.34初始化（第2-4阶段），初始V.8第I阶段也未完成。OGW会压缩CM音，并且由于SG3向后兼容G3传真标准，因此传真机会故障切换到G3。

>>>>>>>>>CED>>>>>>>>>>>

2100 Hz音，持续2.6 - 4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

TGW等待检测语音中的V.21前导码。它在CED音(G3)或ANSAM(SG3)中找到。 一旦检测到V.21标志，就会启动切换。

检查VTSP显示：

VTSP:Event=E_DSMP_DSP_FAX_TONE

检查DSMP显示：

E_DSM_CC_MC_START

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

T.38使用300毫秒固定抖动或播放缓冲区。在语音端口下输入playout-delay fax 100命令，以在延迟较高时减少缓冲时间。输入show voice port X/X/X以检查播放延迟的当前值。

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

SCCP不支持基于协议的切换。

G3传真：

GW - CUCM/GW

=======NSE192=========>

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

<======NSE192=========

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

SG3传真：

GW - CUCM/GW

=======NSE192=========>

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

<======NSE192=========

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

=======NSE193=========>

检测ANSam禁用ECAN的阶段反转。

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:193 PKT:00 00 00 <SND>>

<======NSE193=========

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:193 PKT:00 00 00

注意：NSE-194由4秒静默或载波丢失检测的本地检测触发。此消息指示远程网关返回语音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤消。

show call active voice brief显示：MODEMPASS nse

SCCP不支持基于协议的切换。

G3传真：

GW - CUCM/GW

=======NSE200=========>

从语音模式转换到T.38

检查VTSP显示：

E_DSM_CC_MODIFY_

MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:200 PKT:00 00 00 <SND>>

<======NSE201=========

收到T.38 ACK，指示TGW启动T.38会话

检查VTSP显示：

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:201 PKT:00 00 00

SG3传真：

当您按下CM音以欺骗SG3到G3时，T38中继中没有SG3传真方案。

注意：NSE-202是指向NSE-200消息的NACK，表示对等网关

无法处理呼叫的T.38数据包。该呼叫将保持语音模式，且不会切换到T.38。

show call active voice brief显示：

t38

在直通中，当所有音调在带G711ulaw/alaw的RTP类音频中传输时，您无法看到任何来自调试的T.30消息。但是，无论中继还是直通，传真音协商都保持不变。

GW - CUCM/GW

>>>>>>>>CSI>>>>>>>>>（可选）（称为用户标识）

>>>>>>>>NSF>>>>>>>>>（可选）（非标准设施）

>>>>>>>>>DIS>>>>>>>>（数字识别信号）

<<<<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（传输用户标识）

<<<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<<<<(数字命令信号))

<+++++++++TCF+++++++++++++(高速)(培训检查)

>>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>（确认接收）

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<<<<<<<（发送部分页）)/（消息结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<<<<<<（已发送部分页）/（过程结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<<<<<<（断开）

注意：ECM对G3是可选的，但对SG3是必选的。  由于可以通过直通实现SG3速度，请确保在传真机上启用ECM，使传真成功。此外，G3需要TCF训练信号，但SG3不适用。

注意：对于直通，分配64 kbps(g711)的公共信道。因此，消息的速度越高和越低，就变得无关紧要。

如果T38切换成功，则在相应的调试中会看到以下消息：

检查VTSP显示：

事件：E_CC_T38_START

检查DSMP显示：

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=1321430729 fr-msg-det NSF

timestamp=1321431129 fr-msg-det CSI

timestamp=1321431879 fr-msg-det DIS

timestamp=1321435719 fr-msg-tx TSI

timestamp=1321436329 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321436329 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=1321436439 fr-msg-tx DCS

timestamp=1321436619 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321441499 fr-msg-det CFR

timestamp=1321461449 fr-msg-tx PPS

timestamp=1321461639 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321463099 fr-msg-det MCF

timestamp=1321466789 fr-msg-tx DCN

timestamp=1321466869 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=1321466869 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

GW - CUCM/GW

>>>>>>>CSI>>>>>>>>>

（可选）（称为用户标识）

>>>>>>>NSF>>>>>>>>>

（可选）（非标准设施）

>>>>>>>>>DIS>>>>>>>>>>>

（数字识别信号）

<<<<<<<<<<<TSI<<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（传输用户标识）

<<<<<<<<<<DCS<<<<<<<<<<<<<(数字命令信号))

<+++++++++TCF+++++++++++++(高速)(培训检查)

>>>>>>>>>>>CFR>>>>>>>>>（确认接收）

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOM<<<<<<<<<<<<<（发送部分页）)/（消息结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<+++部分页RX+++++++（高速）

<<<<<<<PPS/EOP<<<<<<<<<<<<（已发送部分页）/（过程结束）

>>>>>>>>MCF>>>>>>>>>（消息确认）

<<<<<<<<<<<DCN<<<<<<<<<<<<<（断开）

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

不适用

语音服务voip级别配置：

##传真协议无

##调制解调器直通nse编解码器g711ulaw

不适用

语音服务voip级别配置：

## fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none

## fax-relay sg3-to-g3

OGW - SCCP支路上的传真呼叫传出

请注意：

- 对于T.38 — 延迟< 1000ms，抖动< 300ms，除非T.38具有冗余，否则丢包应为NONE。

- 对于直通 — 延迟< 1000ms，抖动< 30ms，丢包应为NONE。

- 基于协议的切换 — 这是基于标准的。

- 基于NSE的切换 — 这是专有的，仅在思科语音网关之间工作。

直通

T.38中继

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

SCCP不支持基于协议的切换。

GW - CUCM/GW

— 摘机消息 — >

—KeypadButtonMessage—>

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：继续

<—OpenReceiveChannel—

—OpenReceiveChannelAck—>

<—StartMediaTransmission—

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：振铃

检查VTSP显示:

传真中继=DISABLED -

SCCP应用主传真协议=IGNORE_FAX_RELAY，

回退传真协议=IGNORE_FAX_RELAY

传真中继CM抑制：

=启用，

传真中继ANS抑制：

=禁用

传真参数设置为=

SCCP呼叫类型

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：已连接

SCCP不支持基于协议的切换。

GW - CUCM/GW

— 摘机消息 — >

—KeypadButtonMessage—>

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：继续

<—OpenReceiveChannel—

—OpenReceiveChannelAck—>

<—StartMediaTransmission—

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：振铃

检查VTSP显示:

Fax Relay=ENABLED Primary Fax Protocol=T38_FAX_RELAY，

回退传真协议=NONE_FAX_RELAY

传真中继CM抑制：

=ENABLED

，传真中继ANS抑制：

=禁用

传真参数设置为=

SCCP呼叫类型

<—CallStateMessage—

CallStateMsg信息：已连接

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机通话时，它们在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些音始终在RTP中发送。）

G3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<<<<

2100 Hz音，持续2.6 - 4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<<

2100 Hz的音调为CED，但是15 Hz的正弦波调制振幅，每450毫秒进行相位反转。

>>>>>>>>>>CM>>>>>>>>>>>>>

<<<<<<<<<<JM<<<<<<<<<<<<<

>>>>>>>>>>CJ>>>>>>>>>>>>

V.34初始化（第2-4阶段）

OGW等待TGW检测语音中的V.21前导码。一旦TGW检测到V.21标志，它就会启动切换。

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

传真直通在切换抖动或播放缓冲区之前使用最后一个语音模式设置。输入show voice port X/X/X命令以检查播放延迟的当前值。

GW - CUCM/GW

<=========AUDIO============>

在此阶段建立的音频呼叫，但当传真机进行通话时，它们会在音频呼叫中交换音调。

初始T.30音（在调试中无法看到，因为这些音始终在RTP中发送。）

G3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<<<<

2100 Hz音，持续2.6 - 4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

SG3传真：

>>>>>>>>>>>CNG>>>>>>>>>>>

1100 Hz，每3秒0.5秒。表示呼叫非语音终端。

<<<<<<<<<<<ANSAM<<<<<<<<<

2100 Hz的音调为CED，但是15 Hz的正弦波调制振幅，每450毫秒进行相位反转。

>>>CM>>X
思科网关仅支持T.38的G3传真呼叫。为了正确处理SG3呼叫的更高速度，必须使用调制解调器直通。

不存在V.34初始化（第2-4阶段），初始V.8第I阶段也未完成。OGW会压缩CM音，由于SG3向后兼容G3传真标准，因此传真机会故障切换到G3。

<<<<<<<<<<<CED<<<<<<<<<<<<<<<

2100 Hz音，持续2.6 - 4.0秒。禁用传输路径中的回声抑制器。

OGW等待TGW检测语音中的V.21前导码。一旦TGW检测到V.21标志，它就会启动切换。

切换中的任务之一是使抖动缓冲区从自适应值转换到固定最佳值。

T.38使用300毫秒固定抖动或播放缓冲区。在语音端口下输入playout-delay fax 100 命令，以在延迟较高时缩短缓冲时间。输入show voice port X/X/X 命令以检查播放延迟的当前值。

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

SCCP不支持基于协议的切换。

G3传真：

GW - CUCM/GW

<=======NSE192========

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

======NSE192==========>

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

SG3传真：

GW - CUCM/GW

<=======NSE192========

Upspeed Codec并切换到直通模式。

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event

<<rcv>端口：100 EVT:192 PKT:00 00 00

======NSE192==========>

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:192 PKT:00 00 00 <SND>>

<=======NSE193========

禁用ECAN。

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:193 PKT:00 00 00

======NSE193==========>

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:193 PKT:00 00 00 <SND>>

注意：NSE-194由4秒静默或载波丢失检测的本地检测触发。此消息指示远程网关返回语音模式。基本上，NSE-192和NSE-193所做的所有更改都已撤消。

show call active voice brief显示：MODEMPASS nse

SCCP不支持基于协议的切换。

G3传真：

GW - CUCM/GW

<=======NSE200========

从语音模式转换到T.38

检查VTSP显示:

E_DSMP_DSP_REPORT_

PEER_TO_PEER

消息(_M)

debug voip rtp session named event:

<<rcv>端口：100 EVT:200 PKT:00 00 00

======NSE201==========>

收到T.38 ACK，指示TGW启动T.38会话

检查VTSP显示:

E_DSM_CC_MODIFY_MEDIA_IND

debug voip rtp session named event:

PT:100 EVT:201 PKT:00 00 00 <SND>>

SG3传真：

当您按下CM音以欺骗SG3到G3时，T38中继中没有SG3传真方案。

注意：NSE-202是NSE-200消息的NACK，表示对等网关

无法处理呼叫的T.38数据包。呼叫保持语音模式，且不切换到T.38。

show call active voice brief显示：

t38

在直通中，当所有音调在带G711ulaw/alaw的RTP类音频中传输时，您无法看到任何来自调试的T.30消息。但是，无论中继还是直通，传真音协商都保持不变。

GW - CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<<<<<<（可选）(称为用户标识)

<<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（非标准设施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<<<<（数字标识信号）

>>>>>>>>>TSI >>>>>>>>（可选）(传输用户标识)

>>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>（数字命令信号）

+++++++++TCF+++++++++++>(高速)（培训检查）

<<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<<<<<<<<<（确认接收）)

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

>>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>（断开连接）

注意：ECM对G3是可选的，但对SG3是必需的。由于您可以通过直通实现SG3速度，请确保在传真机上启用了ECM，以便传真成功。

此外，G3需要TCF训练信号，但SG3不适用。

注意：对于直通，分配64 kbps(g711)的公共信道。因此，消息的速度越高和越低，就变得无关紧要。

如果T38切换成功，则在相应的调试中会看到以下消息：

检查VTSP显示:

事件：E_CC_T38_START

检查DSMP显示:

E_DSM_CC_MC_LOCAL_DNLD_DONE

debug fax relay t30 all-level-1:

timestamp=352583286 fr-msg-tx NSF

timestamp=352583686 fr-msg-tx CSI

timestamp=352583736 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352583736 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584426 fr-msg-tx DIS

timestamp=352584456 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352584456 fr-msg-tx good crc， 0 bytes

timestamp=352584906 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352587656 fr-msg-det TSI

timestamp=352588376 fr-msg-det DCS

timestamp=352594056 fr-msg-tx CFR

timestamp=352594156 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352613376 fr-msg-det PPS

timestamp=352615656 fr-msg-tx MCF

timestamp=352615776 FR_GOOD_CRC_LS_DATA 0x0字节

timestamp=352618716 fr-msg-det DCN

GW - CUCM/GW

<<<<<<<<<CSI<<<<<<<<<<<<<<（可选）(称为用户标识)

<<<<<<<<<<NSF<<<<<<<<<<<<<<<<（可选）（非标准设施）

<<<<<<<<<DIS<<<<<<<<<<<<<（数字标识信号）

>>>>>>>>>TSI >>>>>>>>（可选）(传输用户标识)

>>>>>>>>>DCS>>>>>>>>>（数字命令信号）

+++++++++TCF+++++++++++>(高速)（培训检查）

<<<<<<<<<<CFR<<<<<<<<<<<<（确认接收）

如果您在此处看到FTT，这意味着TCF、培训失败、检查T1/E1上的时钟和滑落。在数据包捕获中，检查TCF应全为0。

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

++++部分页RX+++++>（高速）

>>>>>>>>PPS/EOM>>>>>> （已发送部分页）/（消息结束）

<<<<<<<<<<<MCF<<<<<<<<<<<<<（消息确认）

>>>>>>>>>DCN>>>>>>>>>（断开连接）

基于协议

基于NSE

基于协议

基于NSE

不适用

语音服务voip级别配置：

##传真协议无

##调制解调器直通nse编解码器g711ulaw

不适用

语音服务voip级别配置：

## fax protocol t38 nse force version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none

## fax-relay sg3-to-g3

要收集的调试

- debug vpm all

- debug voip application stcapp all

- debug sccp packet

- debug voip vtsp all

- debug voip dsmp all

- debug voip hpi all

- debug dsp-resource flex all

- debug voip dspapi

- debug fax relay t30 all-level-1

- debug voip rtp session named-event