目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

问题说明

确定最佳匹配阻抗设置的技术

原始语音清除方法

THL 语音清除方法

其他说明

与 Cisco 技术支持联系

相关信息

简介

本文档显示如何执行测试以确定模拟外部交换局 (FXO)、外部交换站 (FXS) 或直接拨入 (DID) 语音端口的最佳匹配阻抗设置。语音端口连接到语音交换机，例如专用交换分机 (PBX)、电话公司 (telco) 或中心局 (CO)。 通过明智地选择语音端口的阻抗设置可以改进回声消除 (ECAN) 性能。也可以减轻主干线上的所有可听见的语音质量问题。

先决条件

要求

本文档的读者应该有语音信令的基础知识。有关语音信令技术的详细信息，请参阅语音网络信令和控制。

请参阅以下文档，以更好地了解这些语音接口卡(VIC):

- FXO VIC - 了解外部交换局 (FXO) 语音接口卡

- FXS VIC - 了解外部交换站 (FXS) 语音接口卡

- DID VICs — 了解直接拨入(DID)语音接口卡

本文档假设读者已经有一个可正常工作的语音路由器配置，并且入站呼叫和出站呼叫方案按照预期正常工作。  本文档基于已正常工作的模拟语音路由器的配置。本文档中的过程会调整模拟语音端口，以实现与电话公司线路匹配的最佳阻抗。

使用的组件

Cisco IOS® 软件版本 12.3 (11)T 及更高版本支持本文档讨论的测试功能。本文档讨论的是两个不同但相关的测试功能。因此，本文档只涉及需要的特定 Cisco IOS 软件版本。

具有相应支持的语音路由器硬件包括：

- Cisco 1751、1760、2600XM、2691、2800、3640、3660、3700、3800、IAD2430 和 VG224 平台系列

- 这些平台上支持的模拟 FXO、FXS 和 DID 卡

在本文档提到特定硬件部件名称的情况下，适用的软件版本是支持所提到的硬件的那些版本。有关模拟 FXO、FXS 和 DID 语音产品的硬件和软件兼容性表的信息，请参阅以下文档：

- 了解外部交换局 (FXO) 语音接口卡

- 了解局外交换站 (FXS) 语音接口卡

- 用于语音和传真的 Cisco 高密度模拟和数字分机模块

- 了解高密度模拟语音/传真网络模块 (NM-HDA)

- 了解直接拨入(DID)语音接口卡

本文档中的信息基于以下 FXO、FXS 和 DID 硬件版本：

- VIC-2FXO、VIC-2FXS - 请参阅用于 Cisco 2600/3600/3700 路由器的语音/传真网络模块数据表。

- VIC-2DID - 请参阅 VIC-2DID 文档发展图数据表、技术文档、硬件安装指南和故障排除指南。

- VIC-4FXS/DID - 请参阅 Cisco 4 端口高密度 FXS/DID 模拟语音接口数据表。

- VIC2-2FXO、VIC2-4FXO 和 VIC2-2FXS - 请参阅用于 Cisco 2600XM 系列、2691、3600 系列和 3700 系列语音网关路由器的 Cisco IP 通信语音/传真网络模块数据表。

- NM-HDA FXO 和 FXS - 请参阅 NM-HDA-4FXS、EM-HDA-8FXS 和 EM-HDA-4FXO 文档发展图数据表。

- EVM-HD FXO、FXS 和 DID - 请参阅用于语音和传真的 Cisco 高密度模拟和数字分机模块数据表。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

问题说明

出于此技术讨论的目的，假设存在本部分中出现的 VoIP 网络拓扑。该图显示到公共交换电话网(PSTN)的FXO接口。 语音质量问题通常发生于带有模拟 FXO 接口的网关。这些问题通常是由与混合网相结合的电缆装置的变化所导致的。该混合实现双线到四线式的转换。因为端口也是一个持久中继接口，所以语音端口也可以是 PSTN 的 DID 接口。但是，FXO 接口在持久模拟语音的现场安装中更为重要。另一方面，FXS 接口提供的服务质量通常是可接受的。作为典型的 FXO 接口，FXS 接口通常连接到短距离的客户端线路，而不是连接到数英里的电话公司电缆。

安装和配置语音路由器后，用户有时会注意到音频质量行为，这与他们使用传统时分复用(TDM)语音网络时的体验不同。  音频问题报告可以包括咔嗒噪声、嘘声、音频音量级别问题、突然中断、单向或无方向音频或 Echo。  您可能会在使用与语音交换机的数字语音端口连接或模拟语音端口连接的语音路由器上发现这些问题。但是，实际上，模拟语音端口连接导致用户投诉的情况更加常见。  在大多数情况下，如果适当地了解这些问题的来源并随后调整数据包语音网络，可以消除可听见的语音质量问题。  可以使语音数据包的优先级高于数据流。可以消除或减少计时不匹配。可以调整信号电平。并且，在使用模拟语音端口的情况下，如果适当地将阻抗与电话公司线路条件相匹配，可以显著地减少 Echo 并减轻其他问题。

下图突出显示影响用户体验到的整体语音质量的 Cisco FXO 语音端口运行的一些方面。方案中的呼叫是 Cisco 语音路由器与 PSTN 方之间的 VoIP 呼叫。  以下因素影响语音质量：

- VIC 的模拟前端的性能

传输混合损耗(THL)和接收路径损耗是关键参数。性能因 VIC 技术、端口阻抗配置、电缆装置而异，并且可能因 CO 线路电路而异。

- 端口的输入增益、输出衰减和阻抗设置

- 回声消除器，包括抵消性能、双通话检测性能和非线性处理器(NLP)算法

- CO 提供的传输级别

对每个关注领域的详细讨论不属于本文档的讨论范畴。但是，请注意，Cisco FXO 语音端口与 PSTN 电缆装置之间的接口上是 PSTN 提供信道时尝试与该信道匹配的阻抗。

连接到 Cisco FXO 接口的电缆装置提供的阻抗主要是电缆长度和电缆量规的函数。电缆装置还存在影响阻抗的次要方面，但是这些方面不属于本文档的讨论范畴。这些方面包括电缆的绝缘材料、温度、扭矩、混合规线、桥接点、CO 终端阻抗、音频中继器以及加感线圈。

RJ-11 头和环线导体对是您的 CO 和 Cisco 语音路由器上的语音端口之间的一条非常简单的传输线路。在传输线路的长度方面，您有一个包含分布电阻、分布电容和分布电感的模型。最后，从 Cisco 语音路由器上的语音端口角度来讲，将与一个端口紧密结合，该端口可以模拟为由实际电阻 R 与频率相关的复值电抗 X 之和组成的阻抗 Z：

Z(f)= R+j X(f)= √(R2+X2(f))e j arctan(X(X(f)/R)

注意：  f 是以赫兹为单位的频率。

X(f)取决于线路上的电容和电感，是频率f的函数。其它频率对语音频段呼叫的每个频谱分量有不同的影响。Z (f) 的变化本质导致这一差异，其中信号的幅值以及相位均发生变化。

您希望将语音端口阻抗设置Z与此汇聚传输线阻抗Z进行匹配。使用以下公式计算反射参数Rf，该参数指示匹配程度：

Rf =(Z - Z’)/(Z + Z’)

匹配程度越高，幅值越小且 |RF|趋向于零。同时，匹配程度越高，从任何一个信号方向反射回的信号越少。如果匹配完美，则无任何反射信号。这几乎不可能在所有频率f上实现，因此总会出现一些不匹配。因此，语音能量总是会有一些反射，这会引起一些回声。 Cisco模拟FXO实现对阻抗设置有有限的选择。您不能期望任何设置都与电话公司线路阻抗完全匹配。但是，可能存在提供最佳匹配阻抗的设置。此设置提供最佳混合性能。最佳匹配是提供以下两个参数的设置：

- 最高 THL，是最少量的混合网 Echo

- 最低接收损耗，是最高接收级别

此外，当多个混合网性能结果混合在一起或大致相同时，您无法识别最佳匹配。在这些情况下，可以使用语音质量的监听测试和比较，来选择 Cisco FXO 接口阻抗设置。

有关传输线路理论的更多详细信息，请参阅了解传输线路理论。

通常，您无法根据经验性测试确定最佳匹配 Cisco 语音端口阻抗设置。  在 Cisco 模拟 FXO、FXS 和 DID 语音端口下，有许多可用的 impedance 设置：

FXO/DID 模拟语音端口 impedance 选项（Cisco IOS 软件版本 12.4(1)）

FXS 模拟语音端口 impedance 选项（Cisco IOS 软件版本 12.4(1)）

Router(config)# voice-port 0/1/0

Router(config-voiceport)# impedance ?

600c      600 Ohms complex

600r      600 Ohms real

900c      900 Ohms complex

900r      900 ohms real

complex1  220 ohms + (820 ohms || 115nF)

complex2  270 ohms + (750 ohms || 150nF)

complex3  370 ohms + (620 ohms || 310nF)

complex4  600r, line = 270 ohms + (750 ohms || 150nF)

complex5  320 + (1050 || 230 nF), line = 12Kft

complex6  600r, line = 350 + (1000 || 210nF)

Router(config-voiceport)# impedance

Router(config)# voice-port 1/0/0

Router(config-voiceport)# impedance ?

600c      600 Ohms complex

600r      600 Ohms real

900c      900 Ohms complex

900r      900 ohms real

complex1  220 ohms + (820 ohms || 115nF)

complex2  270 ohms + (750 ohms || 150nF)

complex3  370 ohms + (620 ohms || 310nF)

complex4  600r, line = 270 ohms + (750 ohms || 150nF))

complex5  320 + (1050 || 230 nF), line = 12Kft

complex6  600r, line = 350 + (1000 || 210nF)

Router(config-voiceport)# impedance

Cisco模拟FXO、FXS和DID语音端口下的可用阻抗值为600r、600c、900c、complex1、complex2、complex3、complex4、complex5和complex6。设置这些值之一时，您将尝试匹配tel尽可能紧密联系。选择以下值之一：

- 具有完全阻性的设置

- 阻性最大的阻抗

- 电抗性最大的阻抗

选择最适合减少线路反射的值。

阻抗选项complex4和complex6是EIA RS-464标准提出的危害网络。  这些网络在 600 欧姆输出阻抗的各种范围的电话公司环路长度上具有相当一致的性能特性。  阻抗选项complex5是12,000英尺(26个美国线规(AWG))电缆的优化配置。complex5 选项会将输出阻抗更改为更类似于线路。

请使用以下建议作为一般准则：

- 0 到 5,000 英尺 - 使用 600r，或者将语音端口阻抗设置与对等设备的阻抗规格匹配。

例如，在北美，CO 或 PBX 模拟中继端口的典型阻抗率是 600r。但是在世界的其他地区，阻抗率可以是 900c。

- 5,000 到 10,000 英尺 - 使用 complex4。

- 10,000 到 15,000 英尺 - 使用 complex5 或 complex6。

complex4和complex6设置的功率传输损耗比complex5略低。如果存在需要考虑的信号级问题，请选择complex6设置，而不是complex5。

确定最佳匹配阻抗设置的技术

Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T 引入了一些工具，您可以系统地应用这些工具，来帮助确定模拟语音端口的最佳匹配 阻抗设置。  在早于 Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T 的版本中，经验性测试通常用于决定阻抗设置的选择。这些经验性测试包含试错法，该方法可能令人沮丧，并可能产生不一致的结果。  最终用户和 Cisco 技术支持工程师通常对会议桥执行测试。他们在维护窗口期内工作的时间长达几个小时。  使用 Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T 和更高版本中的新测试工具，最终用户可以在较短的时间内独立完成此语音端口阻抗调整。如果问题持续存在，最终用户只需让 Cisco 技术支持提供相应服务即可。  本文档讨论的两个测试工具是：

测试功能

平台

Cisco IOS 软件可用性

Original Tone Sweep—manual - 手动阻抗更改

test voice port X/Y/Z inject-tone

local sweep 200 0 0

注意：此命令应位于一行上。

1751、1760、2600XM、2691、2800、3640、3660、3700、3800、IAD2430、VG224

Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T、12.3(14)T 和 12.4(1)

THL Tone Sweep—automatic - 自动阻抗更改

test voice port X/Y/Z thl-sweep verbose

1751、1760 (*)

Cisco IOS 软件版本 12.3(14)T6、12.4(3b)、12.4(5a)、12.4(7)、12.4(2)T3、12.4(4)T1 和 12.4(6)T

2600XM、2691、2800、3640、3660、3700 和 3800

Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T6、12.3(14)T3 和 12.4(1)

IAD2430、VG224

Cisco IOS 软件版本 12.4(7)、12.4(6)T

(*) 有关 Cisco 1751 和 1760 语音平台上的 THL 语音清除功能支持的重要说明，请参阅本文档的其他说明部分。

两个测试方法都涉及通过模拟 FXO、FXS 或 DID 语音端口在 IP 网络上的一方和另一方之间发出测试呼叫。测试会在模拟端口外注入已知信号强度和频率的测试语音。  然后，测试检查返回信号并统计回声返回损耗(ERL)，以便提供ERL与频率的信道分布。  任何给定频率点的 ERL 越高越好。  假设信道配置文件在较低频率和所有音频上显示良好的 ERL 级别。然后，ERL 级别开始在较高的频率上逐渐变低。  请对每个可用的阻抗设置执行此测试。该测试会选择将最佳信道配置文件提供为该语音端口和该电话公司线路的最佳匹配 阻抗的设置。 对于这两个测试功能，指示信道配置文件的适用性的值是单个阻抗设置的所有测试频率上的 ERL 的算数平均值。  此公式说明：

ERLavg =(ERL 1 + ERL 2 + ... + ERLN)/ N

注意：ERLi =以第i频率测量的ERL。N 是测试的频率的总数。

语音端口的最佳匹配阻抗是产生ERLavg最高值的阻抗设置。

原始语音清除方法

Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T 引入确定最佳匹配 阻抗的原始语音清除方法。该方法在 Cisco IOS 软件版本 12.3(14)T、12.4(1) 和更高版本中也可用。  该方法需要测试人员进行一些手动工作来完成此套语音测试。  特别是，对于每一新系列的语音测试，您都必须手动更改语音端口下的阻抗设置。以管理方式发出 shutdown 命令，然后对语音端口发出 no shutdown 命令以使更改生效。然后，从 FXO/FXS/DID 语音端口发出新的测试呼叫，并再次执行该系列的语音测试。  对该语音端口允许的每个其他阻抗设置重复此过程。

以下是要完成的步骤：

1. 重要信息： 在感兴趣的语音端口下禁用 ECAN。

发出 no echo-cancel enable 命令。

注意：确保在语音端口上管理性地发出shutdown命令和no shutdown命令，以使更改生效。

2. 通过感兴趣的 FXS/FXO 语音端口发出呼叫。

发出 show voice call summary 命令验证呼叫的连接。

注意：在PSTN或语音端口的PBX端的外出方必须是“静默终止”。如果需要，请使此电话静音，以使它无法成为音频源。

3. 对此语音端口执行语音清除测试。

4. 计算此阻抗设置的ERLavg值。

5. 更改感兴趣的语音端口下的阻抗设置。

注意：确保在语音端口上管理性地发出shutdown命令和no shutdown命令，以使更改生效。

6. 请重复步骤 2 至步骤 5，直到您对感兴趣的语音端口下所有可能的阻抗设置都执行了测试。

7. 查看ERLavg的集合以找到最高值。

此值对应的阻抗设置是感兴趣的语音端口下的最佳匹配 阻抗。

以下是正在对两个阻抗设置 complex1 和 complex2 起作用的清除示例：

CME1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CME1(config)#voice-port 1/0/3

CME1(config-voiceport)#no echo-cancel enable

CME1(config-voiceport)#impedance complex1

CME1(config-voiceport)#shutdown

CME1(config-voiceport)#no shutdown

CME1(config-voiceport)#end

<PLACE LIVE CALL OUT PORT 1/0/3>

CME1#test voice port 1/0/3 inject-tone local sweep 200 0 0

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

104        26        -7              -33

304        19        -7              -26

504        17        -8              -25

704        19        -8              -27

904        19        -8              -27

1104       20        -8              -28

1304       21        -8              -29

1504       21        -8              -29

1704       22        -8              -30

1904       21        -8              -29

2104       22        -8              -30

2304       22        -8              -30

2504       22        -8              -30

2704       22        -8              -30

2904       22        -8              -30

3104       22        -8              -30

3304       22        -8              -30

3404       22        -8              -30

CME1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

CME1(config)#voice-port 1/0/3

CME1(config-voiceport)#impedance complex2

CME1(config-voiceport)#shutdown

CME1(config-voiceport)#no shutdown

CME1(config-voiceport)#end

<PLACE LIVE CALL OUT PORT 1/0/3>

CME1#test voice port 1/0/3 inject-tone local sweep 200 0 0

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

104        26        -7              -33

304        19        -7              -26

504        17        -8              -25

704        19        -8              -27

904        19        -8              -27

1104       19        -8              -27

1304       20        -8              -28

1504       20        -8              -28

1704       20        -8              -28

1904       20        -8              -28

2104       20        -8              -28

2304       20        -8              -28

2504       20        -8              -28

2704       20        -8              -28

2904       20        -8              -28

3104       19        -8              -27

3304       19        -8              -27

3404       19        -8              -27

在本示例中，ERL 平均值是：

- 对于complex1 -(26 + 19 + 17 + ...+ 22)/ 18 = 21.16

- 对于complex2 -(26 + 19 + 17 + ...+ 19)/ 18 = 19.77

因为 complex1 具有更高的 ERL 平均值 21.16，所以请选择 complex1 作为最佳匹配 阻抗。

用于确定最佳匹配 阻抗设置的此原始语音清除方法可能很繁琐。在其他方会争夺使用您要用作测试的参考端口的同一语音端口的实际生产环境中，该方法尤其繁琐。使用此方法，您必须通过相同的语音端口将多个呼叫发出到外部 PSTN 中的“静默终端”点。必须在每套测试之间手动更改阻抗设置。在启动下次测试清除前，如果生产呼叫碰巧使用了目标语音端口，用户可能会听到 Echo。因为已在该语音端口上禁用了 ECAN，所以会出现 Echo。  尽管有这些缺点，此测试方法还是优于此功能之前的试错法。

THL 语音清除方法

为了减轻原始语音清除测试方法的管理负担，Cisco IOS 软件版本 12.3(11)T6、12.3(14)T3 和 12.4(1) 引入了用于 Cisco 2600XM、2691、2800、3640、3660、3700 和 3800 语音路由器平台的 THL 语音清除测试方法。该功能后来已扩展到 Cisco IOS 软件版本 12.3(14)T6、12.4(3b)、12.4(5a)、12.4(7)、12.4(2)T3、12.4(4)T1 和 12.4(6)T 中的 Cisco 1751 和 1760 平台，以及 Cisco IOS 软件版本 12.4(7) 和 12.4(6)T 中的 Cisco IAD2430 和 VG224 平台。此测试功能允许评估向外部 PSTN 中的静默终端点发出的单次测试呼叫的所有可用阻抗。您不需要对所测试的语音端口手动禁用 ECAN。测试功能自动为测试者切换阻抗。测试功能计算 ERL 的算术平均值，并且报告每个阻抗设置下每个信道配置文件的平均值。然后，在测试结束时，该功能指定最佳匹配 阻抗设置。此测试功能易于使用，所需的监管微乎其微。

以下是要完成的步骤：

1. 通过感兴趣的 FXS/FXO/DID 语音端口发出呼叫。

发出 show voice call summary 来验证呼叫的连接。

注意：在PSTN或语音端口的PBX端的外出方必须是“静默终止”。如果需要，请使此电话静音，以使它无法成为音频源。

2. 对此语音端口执行语音清除测试。

THL扫描测试功能自动计算每个阻抗设置的ERLavg值。该功能报告在测试结束时生成ERLavg最高值的设置。  此设置是要在感兴趣的语音端口下使用的最佳匹配 阻抗设置。

以下是正在运行的 THL 清除示例：

SL-C2851-MA#< NOW RUNNING THL-SWEEP >

^

% Invalid input detected at '^' marker.

SL-C2851-MA#

SL-C2851-MA#test voice port 2/0/13 thl-sweep verbose

Original impedance complex5. Input signal level=-48dBm

testing 600r...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        9         -3              -12

554        10        -3              -13

754        11        -3              -14

954        11        -3              -14

1154       11        -3              -14

1354       11        -3              -14

1554       11        -3              -14

1754       11        -3              -14

1954       10        -3              -13

2154       9         -3              -12

2354       8         -3              -11

2554       8         -3              -11

2754       8         -3              -11

2954       9         -3              -12

3154       8         -3              -11

3354       6         -3              -9

testing complete for 600r. ERL=9

testing 900r...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        11        -3              -14

554        12        -3              -15

754        12        -3              -15

954        12        -3              -15

1154       12        -3              -15

1354       12        -3              -15

1554       12        -3              -15

1754       11        -3              -14

1954       11        -3              -14

2154       9         -3              -12

2354       8         -3              -11

2554       7         -3              -10

2754       7         -3              -10

2954       8         -3              -11

3154       7         -3              -10

3354       5         -3              -8

testing complete for 900r. ERL=10

testing 900c...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        13        -3              -16

554        14        -3              -17

754        14        -3              -17

954        14        -3              -17

1154       14        -3              -17

1354       13        -3              -16

1554       13        -3              -16

1754       12        -3              -15

1954       11        -3              -14

2154       10        -3              -13

2354       9         -3              -12

2554       8         -3              -11

2754       8         -3              -11

2954       8         -3              -11

3154       8         -3              -11

3354       6         -3              -9

testing complete for 900c. ERL=11

testing complex1...... Input Signal level=-49dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        14        -3              -17

554        17        -3              -20

754        19        -3              -22

954        21        -3              -24

1154       22        -3              -25

1354       22        -3              -25

1554       22        -3              -25

1754       20        -3              -23

1954       19        -3              -22

2154       17        -3              -20

2354       16        -3              -19

2554       16        -3              -19

2754       17        -3              -20

2954       18        -3              -21

3154       15        -3              -18

3354       13        -3              -16

testing complete for complex1. ERL=18

testing complex2...... Input Signal level=-51dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        14        -3              -17

554        17        -3              -20

754        19        -3              -22

954        20        -3              -23

1154       21        -3              -24

1354       20        -3              -23

1554       20        -3              -23

1754       18        -3              -21

1954       17        -3              -20

2154       15        -3              -18

2354       14        -3              -17

2554       14        -3              -17

2754       15        -3              -18

2954       16        -3              -19

3154       13        -3              -16

3354       11        -3              -14

testing complete for complex2. ERL=17

testing 600c...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        10        -3              -13

554        10        -3              -13

754        11        -3              -14

954        11        -3              -14

1154       11        -3              -14

1354       11        -3              -14

1554       11        -3              -14

1754       11        -3              -14

1954       10        -3              -13

2154       9         -3              -12

2354       8         -3              -11

2554       8         -3              -11

2754       8         -3              -11

2954       9         -3              -12

3154       8         -3              -11

3354       6         -3              -9

testing complete for 600c. ERL=10

testing complex4...... Input Signal level=-52dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        15        -3              -18

554        17        -3              -20

754        18        -3              -21

954        19        -3              -22

1154       19        -3              -22

1354       19        -3              -22

1554       18        -3              -21

1754       17        -3              -20

1954       15        -3              -18

2154       14        -3              -17

2354       12        -3              -15

2554       12        -3              -15

2754       12        -3              -15

2954       12        -3              -15

3154       10        -3              -13

3354       8         -3              -11

testing complete for complex4. ERL=15

testing complex5...... Input Signal level=-51dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        32        -3              -35

554        31        -3              -34

754        28        -3              -31

954        26        -3              -29

1154       24        -3              -27

1354       23        -3              -26

1554       21        -3              -24

1754       19        -3              -22

1954       18        -3              -21

2154       16        -3              -19

2354       16        -3              -19

2554       15        -3              -18

2754       16        -3              -19

2954       16        -3              -19

3154       14        -3              -17

3354       11        -3              -14

testing complete for complex5. ERL=20

testing complex3...... Input Signal level=-50dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        14        -3              -17

554        15        -3              -18

754        16        -3              -19

954        16        -3              -19

1154       16        -3              -19

1354       15        -3              -18

1554       14        -3              -17

1754       14        -3              -17

1954       13        -3              -16

2154       12        -3              -15

2354       11        -3              -14

2554       11        -3              -14

2754       11        -3              -14

2954       11        -3              -14

3154       10        -3              -13

3354       8         -3              -11

testing complete for complex3. ERL=13

testing complex6...... Input Signal level=-52dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

354        19        -3              -22

554        22        -3              -25

754        24        -3              -27

954        24        -3              -27

1154       21        -3              -24

1354       20        -3              -23

1554       18        -3              -21

1754       16        -3              -19

1954       14        -3              -17

2154       12        -3              -15

2354       11        -3              -14

2554       11        -3              -14

2754       11        -3              -14

2954       11        -3              -14

3154       10        -3              -13

3354       7         -3              -10

testing complete for complex6. ERL=16

Recommended impedance(s) complex5

SL-C2851-MA#

THL 语音清除功能是适用于实践的更加容易的测试机制。

其他说明

与试错法截然不同，原始语音清除和 THL 语音清除测试方法提供一致平均值来评估用于电话公司信道时特定阻抗设置的价值。  执行测试时，请注意以下几点：

- 尽可能使测试方法保持一致。

如果使用原始语音清除方法，请将与 PSTN 中的“静默终端”相同的一方用于每个阻抗设置下的每组语音清除。  此选择使语音端口和终端点之间的路径保持相同。

- 在具有许多模拟 FXO/FXS 语音端口的语音路由器上，您不一定需要将语音清除测试应用于每个语音端口。

如果时间不足，您可以测试单个语音端口，并将结果用作来自该相同电话公司供应商的所有语音端口的行为代表。  在大多数情况下，此假设是正确的，因为所有端口的配线路径很可能都是相同的。但是，为了取得最佳结果，还是应该逐个测试和调整每个语音端口。

- 选择最佳匹配 阻抗设置之后，请按照需要执行进一步的语音端口调整，以排除所有剩余的音频问题。

在这种情况下，很可能需要调整输入增益和输出衰减设置。

- 最佳匹配 语音端口阻抗设置适用于从 Cisco 语音路由器到 PSTN 的方向。

设置此最佳匹配 语音端口阻抗之后，无法保证从 PSTN 到 Cisco 语音路由器的信道的 ERL 性能将对称，并且提供此方向上的最高可能 ERL 配置文件。  测量双向的整体语音质量并且决定是否进一步调整语音端口参数。如果需要，请让 Cisco 技术支持提供相应服务。在大多数情况下，将语音端口阻抗设置为最佳匹配 值后，语音质量的质量感会明显改善。该领域中的用户已报告了此改善。

- Cisco 1751 及 1760 语音路由器平台将 PVDM-256K-4、PVDM-256K-8、PVDM-256K-12、PVDM-256K-16 和 PVDM-256K-20 DSP 卡产品用于语音信令和媒体。这些PVDM-256K-*卡使用Texas Instruments C549 DSP。由于DSP固件和在中等复杂度(MC)编解码器模式下运行时的处理功率限制，1751/1760语音路由器平台上的THL扫描功能仅在DSP设置为高复杂性(HC)模式时才能可靠工作。默认情况下，2端口语音接口卡(VIC)（如VIC-2FXS、VIC2-2FXS、VIC-2FXO、VIC2-2FXO、VIC-2E/M、VIC2-2E/M和VIC-2DID）分配给单个C549 DSP在HC模式下运行，用于其信令和媒体资源。另一方面，4 端口 VIC（例如，VIC2-4FXO 和 VIC-4FXS/DID）已分配给在 MC 模式下运行的单个 C549 DSP，来以最佳方式使用可用的 DSP 资源。因此，在应用于 4 端口 VIC 时，1751/1760 上的 THL 清除功能经常发生故障，并且您可能会看到以下错误：

1751GW#test voice port 2/0 thl-sweep verbose

Original impedance 600r. Input signal level=-44dBm

Please Note: Impedance for voice port 2/0 changed to 600Real.

testing 600r...... Input Signal level=-44dBm

Freq (hz), ERL (dB), TX Power (dBm), RX Power (dBm)

ERL very low. set_impedance to 600r failed !!!.

Please Note: Impedance for voice port 2/0 changed to 600Real.

如果 1751/1760 上存在足够的 DSP 资源，则必须将 4 端口 VIC 配置为在 HC 模式下运行，以使 THL 清除功能能够可靠运行并生成所需的结果。有关 Cisco 1700 系列语音平台上的 DSP 编解码器复杂性设置的详细信息，请参阅对 Cisco 1750、1751 和 1760 路由器上无法识别的语音接口卡进行故障排除。

与 Cisco 技术支持联系

如果完成了本文档中的所有故障排除步骤并且需要进一步协助或有问题，请与 Cisco 技术支持联系。请使用以下方法之一：

- 在Cisco.com上提交服务请求(仅限注册客户)

- 按电子邮件

- 通过电话

相关信息

- 语音硬件兼容性表（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- IP 通信语音/传真网络模块

- 用于语音/传真的高密度模拟 (FXS/DID/FXO) 和数字 (BRI) 分机模块 (EVM-HD)

- Cisco 高密度模拟语音和传真网络模块

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems