目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

引脚排列配置

Nortel Option 11 PBX

VIC-2E&M引脚布局

相关信息

简介

这些是E&M电缆引脚布局，用于将Cisco 1700/2600/3600/3700 E&M语音接口卡(VIC)连接到Nortel PBX选项11 E&M中继。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

引脚排列配置

Nortel PBX 25对线Amphenol电缆必须按照此列表中所示的标准Nortel PBX E&M压线方案压线，以便E&M电缆引脚布局正常工作。

电线：5对到组：

- 白蓝、白橙、白绿、白棕、白石（灰色）

- Red-b、R-O、R-G、R-B、R-S

- 黑 — b、B-O、B-G、B-B、B-S

- 黄 — b、Y-O、Y-G、Y-B、Y-S

- 紫 — b、V-O、V-G、V-B、V-S

Nortel Option 11 PBX

Type 1; 2-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins   PBX

1 -- 7

M    2 -- 6    M

3 --

R1    4 -- 4    TA

T1    5 -- 5    TB

6 --

E    7 -- 3     E

8 --

Type 1; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

1 --

M    2 -- 6    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

8 --

Type 2; 4-wires; router to PBX -----NorTel-----

Router  Pins PBX

SB    1 -- 7    SB

M    2 -- 8    M

R    3 -- 4    TA

R1    4 -- 1    RA

T1    5 -- 2    RB

T    6 -- 5    TB

E    7 -- 3    E

SG    8 -- 6    SG

VIC-2E&M引脚布局

E&M语音接口卡使用RJ48S连接器。引脚布局取决于PBX类型和连接。此图显示了此连接器的布线模式，并列出了典型配置。

RJ48S配线

注意：不应连接未使用的引脚。

E&M引脚布局

双线操作，类型

四线操作，类型

针

信号

描述

1

2

3

5

1

2

3

5

1

小型企业

-48V信令电池

-

小型企业

小型企业

-

-

小型企业

小型企业

-

2

M引线

信令输入

M

M

M

M

M

M

M

M

3

R

振铃，音频输入

-

-

-

-

R

R

R

R

4

R或R1

振铃、音频输入/输出或输出

R

R

R

R

R1

R1

R1

R1

5

T或T1

提示、音频输入/输出或输出

T

T

T

T

T1

T1

T1

T1

6

T

提示，音频输入

-

-

-

-

T

T

T

T

7

E-lead

信令输出

E

E

E

E

E

E

E

E

8

SG

信令接地返回

-

SG

SG

-

-

SG

SG

-

注意：Nortel Option11C PBX E&M Type I信令与Cisco 3640（或任何其他Cisco IOS网关）V型信令匹配。有关Nortel PBX和Cisco网关配置的详细信息，请参阅Cisco 3640系列网关 — PBX互操作性：带模拟E&M信令的Nortel Meridian 1选件11C PBX。

相关信息

- 模拟E&M信令概述

- 了解和排除模拟E&M接口类型和布线故障

- 了解模拟 E&M 起动拨号监督信令以及故障排除

- Cisco 3640系列网关 — PBX互操作性：带模拟E&M信令的Nortel Meridian 1选件11C PBX

- 了解语音网络模块

- 了解E&M语音接口卡

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems