目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

模拟 E&M 参数

E&M 接口类型和布线安排

音频实施（双线 / 四线式）

启动拨号监督信令

地址信令

相关信息

简介

模拟中继电路连接专用交换分机 (PBX) 等自动系统和中心局 (CO) 等网络。 最常见的模拟中继形式是 E&M 接口。E&M 信令通常被称为“耳和嘴”或“接收和传输”，但它来源于“地球和磁铁”一词。“地球”代表电气接地，而“磁铁”则代表用于生成声音的电磁体。

E&M信号为每个与数据电路终端设备(DCE)和数据终端设备(DTE)参考类型相似的连接定义了一个中继电路端和一个信令单元端。通常PBX是中继电路端，而Telco、CO、通道组或者支持Cisco语音的平台是信令单元端。

注意：  Cisco 模拟 E&M 接口可作为信令单元端使用，而另一端应该是中继电路。当您使用 E&M 接口型号类型 II 和类型 V 时，可通过适当交叉信令引线将两个信令单元端背靠背连接。当您使用 E&M 类型 I 接口时，不可背靠背连接两个信令单元端。

有关中继电路和信令单元布线的详细信息，请参阅了解模拟 E&M 接口类型和布线并对其进行故障排除。

先决条件

要求

本文档的读者需要了解以下主题：

- Cisco 2600、3600 和 VG200 平台需要语音网络模块和 E&M 语音接口卡 (VIC)。

- Cisco 1750 和 1760 平台仅需要 E&M VIC 和数据包语音 DSP 模块 (PVDM)。

- Cisco MC3810平台需要带有E&M模拟个性模块(APM-EM)（安装在AVM的和语音压缩模块(VCM)）的模拟语音模块(AVM)。

有关语音网络模块和 E&M VIC 的详细信息，请参阅了解语音网络模块和了解 E&M 语音接口卡。

典型的模拟 E&M 电路如下图所示：

使用的组件

Cisco 1750、1760、2600、3600、VG200 和 MC3810 型号均支持模拟 E&M。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

模拟 E&M 参数

有四个主要参数用于定义不同的模拟 E&M 实施。以下列出并介绍了这些参数：

- E&M 接口类型和布线（类型 I 到类型 V）

- 音频实施（双线 / 四线式）

- 启动拨号监督信令（即时、瞬间和延迟）

- 地址信令（脉冲、DTMF）

E&M 接口类型和布线安排

有五种不同的 E&M 接口类型或型号，分别命名为类型 I、II、III、IV 和 V（Cisco 平台不支持类型 IV）。 每种类型都有不同的布线，因此有不同的方法传输E&M监督信令(挂机/摘机信令)。 信令端通过 E 引线发送其挂机/摘机信号。中继端通过 M 引线发送挂机/摘机信号。

有关 E&M 类型的详细信息和引脚布局图，请参阅了解模拟 E&M 接口类型和布线并对其进行故障排除。

- E&M 类型 I - 这是在北美最常见的接口。

- 类型 I 使用了两条监督信令引线：E 和 M。

- 在非活动状态下，E 引线处于断开状态，而 M 引线则接地。

- PBX（作为中继电路端使用）将 M 引线连接至电池以指示摘机状态。

- Cisco 路由器/网关（信令单元）将 E 引线连接至地面以指示摘机状态。

- E&M 类型 II - 两个信令节点可背靠背连接。

- 类型 II 使用四条监督信令引线：E、M、SB 和 SG。

- 在非活动状态下，E 引线和 M 引线均处于断开状态。

- PBX（作为中继电路端）将 M 引线连接至信号电池 (SB) 引线以指示摘机状态，而 SB 引线连接至信令端电池。

- Cisco 路由器/网关（信令单元）将 E 引线连接至信号接地 (SG) 引线以显示摘机状态，而 SG 引线连接至中继电路端地面。

- E&M 类型 III - 此类型在现代系统中不常用。

- 类型 III 使用四条监督信令引线：E、M、SB 和 SG。

- 在非活动状态下，E 引线处于断开状态，而 M 引线设置为连接至信令端 SG 引线的地面。

- PBX（作为中继电路端）断开 M 引线与 SG 引线的连接，并将其连接至信令端的 SB 引线以指示摘机状态。

- 思科路由器/网关（信令单元）将E引线连接到地面以指示摘机情况。

- E&M 类型 IV - Cisco 路由器/网关不支持此类型。

- E&M 类型 V - 类型 V 对称且允许背靠背连接两个信令节点。这是北美以外地区最常用的接口类型。

- 类型 V 使用两条监督信令引线：E 和 M。

- 在非活动状态下，E 引线和 M 引线均处于断开状态。

- PBX（作为中继电路端）将 M 引线连接至地面以指示摘机状态。

- Cisco 路由器/网关（信令单元）将 E 引线连接至地面以指示摘机状态。

音频实施（双线 / 四线式）

有两种不同的音频接口（双线或四线式）。 这些实施说明了传输音频信号所使用的电线数。

- 通过双线式实施，全双工音频信号可通过包括提示 (T) 和环 (R) 引线的单一对传输。

- 四线式实施提供了接收和发送音频信号的独立路径，四线式包含 T、R、T1 和 R1 四条引线。

注意：即使E&M电路可称为四线E&M电路，但根据所使用的信令类型和音频实施，它可能有六到八根物理线。

启动拨号监督信令

起动拨号监督是定义路由协议设备如何占用E&M中继并且传输地址信令信息（例如双音多频(DTMF)数字）的线路协议。有三种主要的技术可用于 E&M 启动拨号信令：

- Immediate Start - 这是最基本的协议。在此技术中，始发交换机处于摘机状态，它在等待一段有限的时间（例如 200 毫秒）之后会将拨号数位发送至远端。

- Wink Start - Wink 是最常用的协议。在此技术中，始发交换机是摘机状态，等待从另一端的临时摘机脉冲（被解释为流程指示)的，然后发送拨号数位。

- 延迟拨号。 "在此技术中，始发端处在摘机状态并且等待大约200毫秒，然后检查远端是否挂机。如果远端处于挂机状态，则它会输出拨号数位。如果远端处于摘机状态，则它会等待，直到处于挂机状态，然后输出拨号数位。

地址信令

地址信令通常代表拨号数位（相关方的被叫号码）。 可使用以下两种选择来通过地址信息。可使用脉冲拨号（循环拨号）或音频拨号 (DTMF)。Cisco 路由器和网关的默认值为 DTMF。

相关信息

- 语音技术支持

- 语音和 IP 通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems