目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

配置

网络图

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍在基于Microsoft Windows的传真服务器上配置服务质量(QoS)的方法。  此做法允许正确的差分服务代码点(DSCP)值，以便应用于服务器发送到网络的数据包。

先决条件

适用于传真和第三方传真服务器的思科统一通信解决方案，适用于Microsoft Windows Server 2007及更高版本。

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 第 3 层 QoS

- Internet协议传真(FOIP)

- 在WIreshark中捕获和查看网络流量

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 2951路由器，带IOS 154-3.M4

- Windows Server 2007

- Xmedius传真服务器6.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

默认情况下，Microsoft Windows服务器使用区分服务代码点(DSCP)值零标记数据包。  这可能导致通过高延迟网段传输媒体数据包时出现QoS问题。

解决方案

可以通过配置Windows Server组策略来根据RTP端口范围应用DSCP值46（加速转发）来解决此问题。

配置

要配置Windows服务器以应用所需的DSCP值，请执行以下步骤。

步骤1.通过输入命令gpedit.msc访问MS Windows组策略编辑配置页

进入Windows开始菜单的运行部分。

步骤2.展开本地计算机策略的Windows设置部分，并右键点击基于策略的QoS选择。

步骤3.在基于策略的QoS配置弹出窗口中提供所需的策略名称。  然后在“指定DSCP值”中选择所需值。  这是您要用来标记从服务器发送的数据包的值。  定义此值后，选择“下一步”按钮。

步骤4.选择标记哪些数据包的一种方法是选择使用QoS策略的程序。  选择单选按钮以允许将策略应用到所有应用。  定义此值后，选择“下一步”按钮。

步骤5. IP地址范围也可用于定义哪些数据包使用QoS策略进行标记。  选择任何源IP地址和任何目标IP地址的单选按钮。  定义此条目后，选择“下一步”按钮。

步骤6.要允许由标有DSCP值46的服务器发送的媒体数据包，请在“选择此QoS策略应用到的协议”下拉菜单中为“用户数据报协议(UDP)”选项。  选择“从此源端口号或范围”部分的单选按钮，并应用实时传输协议(RTP)端口范围16384:32767值。  选择“至此目标端口号范围”的单选按钮，并应用RTP端口范围16384:32767值。 定义此设置后，选择“下一步”按钮。

网络图

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。  在应用QoS策略配置的Windows服务器上安装Wireshark。  安装后，启动数据包捕获并发送测试传真。  测试传真完成后，保存数据包捕获。  查找测试传真的媒体流并突出显示服务器发送的实时传输协议(RTP)或UDP-TL数据包。  双击Wireshark窗口下半部的Internet协议版本4扩展菜单。  然后验证“差分服务”字段：0xb8(DSCP 0x2e:加速转发)可用于所需的数据包流。

故障排除

当前没有可用于此配置的特定故障排除信息。

相关信息

- Microsoft Technet配置指南

- 技术支持和文档 — 思科 系统