目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

背景信息

配置

配置 VIC-2BRI-NT/TE 和 VIC-2BRI-S/T 卡

网络图

配置

验证

故障排除

对 VIC-2BRI-NT/TE 和 VIC-2BRI-S/T 卡进行故障排除

有用链接

相关信息

简介

本文档详细说明了将 VIC-2BRI-NT/TE 和 VIC-2BRI-S/T 卡作为 ISDN 网络设备进行连接所需的配置和布线。

注：有一种新一代语音接口卡(VIC)，称为VIC2-2BRI-NT/TE，它是对具有类似功能的旧卡的硬件更新。有关 VIC-2BRI-NT/TE 与 VIC2-2BRI-NT/TE 的比较，请参阅了解 ISDN BRI 语音接口卡。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 带有 NM-2V 语音载波卡的 Cisco 2610 路由器。

- 以下硬件平台所支持的 VIC-2BRI-NT/TE：

- 1751

- 1760

- ICS 7750

- 2600

- 3600

- 3700

- Cisco IOS® 软件版本 12.2.5

- VIC-2BRI-NT/TE 卡应该安装在 NM-2V 语音载波卡的插槽 0 中。安装 ISDN 语音卡时，NM-2V 的第二个 VIC 插槽中不能安装任何其他 VIC。为确保 NM-2V 语音载波卡将四个数字信号处理器 (DSP) 资源正确分配到两个 BRI 端口上的四个可用 B 信道，这是必需的。只有一个 BRI 端口将处于活动状态，并且，如果将卡安装在 NM-2V 卡的插槽 1 中，则 ISDN 语音呼叫可能无法正常进行。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

背景信息

与其他模拟语音端口类型相比，ISDN BRI 语音端口优点是 ISDN 信令可提供端到端呼叫信息，其中包含被叫号码和主叫号码、编号类型、呼叫进度状态以及呼叫清除原因代码的详细信息。并且，音频作为数字式脉冲编码调制(PCM) 流进行发送，因此减少了由于音频电平和衰减导致的问题。

以前的 IOS 路由器/网关在相当长时间内通过 VIC-2BRI-S/T 卡来支持 ISDN BRI 语音端口。这样，路由器就可以作为 ISDN 终端设备接口至现有 ISDN 语音网络。从12.1.(3)X1版本开始，Cisco就提供 ISDN网络的仿真，使用更新的VIC-2BRI-NT/TE卡，支持虚拟发电技术。

与正常的ISDN基本速率业务相连接的VIC-2BRI-NT/TE卡和VIC-2BRI-S/T一样， 作为终端(或用户端)设备，并和VIC-2BRI-S/T和一样，允许可配置的软件选项作为第1层，第2层和第3层网络端设备运行。此功能允许将现有的ISDN终端设备，例如集团电话系统和小PBX，集成到VoIP网络中。

可以配置VIC-2BRI-NT/TE卡，提供仿真线路功率(电源1)，为其本身和ISDN终端设备之间建立物理层连接。一旦建立链路，可以在路由器上发出或终止ISDN语音呼叫，并作为VOIP呼叫发送到远端位置。

VIC-2BRI-NT/TE和VIC-2BRI-S/T卡的物理管脚引线是根据它们将通过外部NT1设备直接连接ISDN网络而设计的。在这种情况下，BRI端口RJ45插槽和ISDN NT1之间的电缆使用第5类电缆进行直接连通(1到1)。

当 BRI 端口在网络模式下运行并连接到 ISDN 终端设备时，需要使用 BRI 交叉电缆来连接两个设备之间的传输和接收信号对。适宜的 RJ45 ISDN BRI 交叉电缆的引脚布局如下所示：

配置

本部分提供有关如何配置本文档所述功能的信息。

配置 VIC-2BRI-NT/TE 和 VIC-2BRI-S/T 卡

下面是作为网络端 ISDN（已启用线路电源）运行的 VIC-2BRI-NT/TE 卡的基本配置。

!

interface BRI 1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

!--- Local ISDN switch type

isdn protocol-emulate network

!--- Layer 2/3 network operation

isdn layer1-emulate network

!--- Act as ISDN NT1 device

isdn incoming-voice voice

!--- Accept ISDN voice calls

line-power

!--- Generate line power, only possible on VIC-2VRI-NT/TE

!

备注

- ISDN 交换机类型需要与终端设备的已配置交换机类型匹配。

- 必须先关闭 BRI 接口并输入 isdn layer1-emulate network 命令，然后才会接受 line-power 命令。

- 电源 1 仅在网络配置中受支持。不支持电源/接收器 2 或 3。

- Cisco IOS 当前仅支持具有 QSIG、NET3 和 NI ISDN 交换机类型的第 2/3 层网络端运行。

- Cisco IOS 会将 BRI 语音端口上的 PCM 压缩扩展默认为 u-law。如果在北美以外使用VIC-2BRI-NT/TE，可能需要选择A律PCM编码。如果选择了不正确的 PCM 编码类型，则音频可能会失真，并且可能会有金属 声音或尖细 声音。

!

Voice-port 1/0

description - network side BRI port to key system

cptone AU

!--- Select appropriate call progress tones

compand-type a-law

!--- Use a-law companding for voice calls

!

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

- 2610 路由器

2610 路由器

2610#show run

Building configuration...

Current configuration : 1232 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2610

!

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-net3

call rsvp-sync

voice rtp send-recv

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn incoming-voice voice

isdn skipsend-idverify

line-power

!

interface BRI1/1

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn skipsend-idverify

line-power

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

voice-port 1/0/0

compand-type a-law

cptone AU

!

voice-port 1/0/1

compand-type a-law

cptone AU

!

dial-peer cor custom

!

dial-peer voice 1 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/0

!

dial-peer voice 2 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/1

!

dial-peer voice 100 voip

destination-pattern 8.......

session target ipv4:192.168.1.10

dtmf-relay h245-alphanumeric

codec g723r63

ip precedence 5

!

dial-peer voice 1000 pots

destination-pattern 0

port 1/0/0

!

dial-peer voice 1001 pots

destination-pattern 0

port 1/0/1

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

no scheduler allocate

end

验证

本部分所提供的信息可用于确认您的配置是否正常工作。

某些show命令受输出解释器工具的支持(只用于注册的用户)，允许您查看对show命令输出的分析。

- show isdn status — 提供关于 BRI 端口和 ISDN 连接的信息。

下面是 show isdn status 命令的输出：

2610#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI1/0 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 5

ISDN BRI1/1 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 1, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

注意：从NT移除电缆后，NT第1层保持活动状态。这与I.430标准第5.18节相同。在NT提供电源和时钟的情况下，它可以始终处于工作状态。

在本示例中，两个 BRI 端口都针对网络端运行而进行配置。端口1/0处于使用状态，带有TEI 64，并且链路上没有呼叫。未激活端口 1/1。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

对 VIC-2BRI-NT/TE 和 VIC-2BRI-S/T 卡进行故障排除

标准 ISDN 故障排除技术将用于 ISDN BRI 语音接口卡。对Q921 (第二层)和Q931 (第三层)的ISDN调试非常有助于确定链路或网络问题。下面的调试显示出进入路由器、进行连接然后正常清除的 ISDN 呼叫。它提供了十分有用的信息，例如：

Calling number : 55551000

Called number  : 84487633

该呼叫在 1:50:33.397 时（时间戳的格式为“小时/分钟/秒/毫秒”）进入网关路由器 BRI 端口 1/0。 呼叫号码为55551000，被叫号码为84487633。呼叫在1:51:01.561连接，然后在1:51:13.345断开连接 — 持续时间约为12秒。下面显示了 debug isdn q931 命令的输出示例

2610#

*Mar  2 01:50:53.397: ISDN BR1/0: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:50:53.397:         Bearer Capability i = 0x8090A3

*Mar  2 01:50:53.401:         Channel ID i = 0x83

*Mar  2 01:50:53.401:         Progress Ind i = 0x8183 - Origination address

is non-ISDN

*Mar  2 01:50:53.405:         Calling Party Number i = 0x00, 0x80, '55510000',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.409:         Called Party Number i = 0x81, '84487633',

Plan:ISDN, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Received a VOICE call from 55510000

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Accepting the call id 0xC

*Mar  2 01:50:53.437: ISDN BR1/0: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:50:53.437:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:50:54.085: ISDN BR1/0: TX -> ALERTING pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561: ISDN BR1/0: TX -> CONNECT pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:51:01.589: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.345: ISDN BR1/0: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.349:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.357: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:13.361:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.393: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x09

有用链接

以下 URL 提供了有关 ISDN 故障排除的详细信息：

- 使用 show isdn status 命令用于 BRI 故障排除

- ISDN BRI 第一层故障排除

- 排除 BRI 第 2 层的故障

- 使用 debug isdn q931 命令排除 ISDN BRI 第 3 层的故障

- 对 ISDN 连接进行故障排除

注意：在发出debug命令之前，请参阅有关Debug命令的重要信息。

相关信息

- Q.931 用户端和网络端交换机支持

- 在语音接口卡和ISDN BRI语音模块上配置ISDN BRI NT/TE 接口。

- 了解 debug isdn q931 断开原因代码

- 了解 ISDN BRI 语音接口卡

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems