目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

E1 R2配置示例

墨西哥Telmex已修改

阿根廷电信

委内瑞拉CANTV

巴西

中国

E1 R2警告

E1 R2最近的命令

相关信息

简介

R2信令是60年代开发的随路信令(CAS)系统，目前仍在欧洲、拉丁美洲，澳洲和亚洲使用。R2信令存在于多个国家/地区版本或变体中，位于国际电报和电话咨询委员会(CCITT-R2)的国际版本中。 R2信令规范包含在ITU-T建议Q.400到Q.490中。

E1 R2 信令是信道化 E1 网络通用的国际信令标准。Cisco AS5200、5300和5800系列接入路由器支持E1 R2信令。E1 R2信令被引入Cisco IOS®软件版本12.1.2XH和12.1(3)T中的Cisco 2600/3600系列路由器。E1语音WAN接口卡(VWIC)也支持E1 R2，该接口卡可插入IAD2430的WIC插槽中。此外，Cisco AS5350、5400和5850也支持此应用。

注意：Cisco MC3810路由器不支持R2信令。

本文档旨在提供一些配置示例和重要指南，以帮助客户建立R2互联。本文档不涉及故障排除。有关E1 R2故障排除的信息，请参阅E1 R2信令配置和故障排除。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定硬件版本；但是，也提出了一些软件建议。这些建议基于以下事实：与此技术相关的主要软件缺陷已由各自版本识别和解决。然而，在生产环境中使用软件之前，需要进行大量测试。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

E1 R2配置示例

本节提供已测试的功能配置示例列表。当您在不应用默认设置的国家/地区调配E1 R2时，这些示例应用作参考。

注意：仅显示cas-custom下的命令。语音端口和拨号对等体的配置未涵盖。使用思科IOS软件版本12.3(9)测试这些配置。

墨西哥Telmex已修改

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-30 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 1

country telmex

category 2

answer-signal group-b 1

注意：在某些实施中，Telmex要求A组信号用于自动号码识别(ANI)收集。如果需要，请在cas-custom下添加命令groupa-callerid-end。如果未配置此命令，则路由器使用国家/地区默认值（C组信号）。

阿根廷电信

controller E1 0/0

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

framing NO-CRC4

cas-custom 0

country argentina

dnis-complete

注意：对于大多数配置，阿根廷电信要求在拨打最后一个DNIS数字后发送I-15信号。如果出现这种情况，请配置dnis-complete。默认情况下，使用I-12信号。

委内瑞拉CANTV

对于来电：

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country venezuela

answer-signal group-a 6

dnis-complete

注意：CANTV委内瑞拉使用A6作为应答信号。

对于传出呼叫：

controller E1 0/2/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15 type r2-digital dtmf dnis

巴西

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country brazil

category 2

answer-signal group-b 1

注意：某些Telefonica电路需要启用计量。如果需要，请在cas-custom下添加metering命令。

中国

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country china

answer-signal group-b 1

E1 R2警告

以下是与E1 R2相关的软件警告列表。为了跟踪这些Bug ID链接并查看详细的Bug信息，您必须是注册用户，并且必须登录。

Cisco Bug ID

描述

CSCed55231

MRP不清除R2呼叫

CSCed22834

ICS7700不识别入站阻塞状态

CSCec77853

使用SIP和E1 R2的单向音频

CSCec64185

E1 R2:阿根廷A-2信号执行不力

CSCec58903

E1 R2:AS不检测BLOCKING状态

CSCea55028

如果呼叫建立时间超过15秒，则语音呼叫阻塞

CSCea17341

呼叫失败，应答信号组A，未配置DID

CSCdz69604

5400 E1 R2未发送应答信号组A

CSCeb36413

E1 R2呼叫在5400和5850上失败

CSCdy36274

E1 R2重拨到同一目标时挂起呼叫

CSCea64554

从E1 R2发往ISDN时，3600上的呼叫卡住

CSCea61403

R2呼叫中未受保护的buginf

CSCed44156

E1 R2需要为2600配置DNIS超时

CSCdy22974

在OGW上tsp_voice_call_check处进行欺骗内存访问

CSCdx66463

R2语音端口锁定在R2_Q421_IC_CLR_BWD状态

CSCea81777

发夹呼叫从E1 R2断开到CAS E&M

CSCeb52314

AS5850选择POTS拨号对等体上未定义的DS0组

CSCdz66927

语音端口挂起，数字不被脉冲输出

CSCeb65150

E1 R2需要7200系列的可配置DNIS超时

E1 R2最近的命令

思科最近为E1 R2实施添加了新命令，以提高此应用的灵活性并满足客户需求。以下是最重要的命令：

- alert-wait-time — 等待传入R2呼叫的警报指示的时间。默认为 15 秒.

- call guard-timer — 在RADIUS服务器无法响应预身份验证请求时，将保护计时器设置为接受或拒绝呼叫。

- cause-on-congestion — 将R2拥塞信号转换为ISDN原因值，以便将此值返回到始发语音网关。

- disconnect-tone — 在结束B组寄存器信号后向主叫方提供音。

- signal-end-to-end — 端到端传输R2类别和应答信号。

- trunk-group label — 将接口配置为在中继组中。

注意：其中一些命令是特定于平台的。有关每个选项的详细信息，请参阅命令查找工具。

相关信息

- E1 R2 信令配置与故障排除

- Cisco AS5300和Cisco AS5200接入服务器的E1 R2信令

- Cisco 3620及3640系列路由器的E1 R2信令

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems