目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

E1 R2 定制

相关信息

简介

本文档介绍使用控制器E1下的cas-custom命令来自定义E1 R2国家/地区变体和信道关联信令(CAS)参数。本文档需要与E1 R2信令理论和E1 R2配置和故障排除文档一起使用。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco 2911 路由器

- 思科IOS®软件版本15.4(3)M4

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

有关文件规则的更多信息请参见“ Cisco技术提示规则”。

E1 R2 定制

命令cas-custom下的子命令用于适应国家/地区变型和自定义CAS参数。

此命令序列说明了如何查看所有cas-custom子命令选项：

E1R2Router(config)#controller E1 0/0/0

E1R2Router(config-controller)#ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-compelled ani

E1R2Router(config-controller)#cas-custom 1

E1R2Router(config-ctrl-cas)#?

CAS custom commands:

alert-wait-time Time to wait for alert indication for incoming R2 calls

ani-digits         Expected number of ANI digits

ani-timeout          Timeout for ANI digits

answer-guard-time   Wait Between Group-B Answer Signal And Line Answer

answer-signal        Answer signal to be used

caller-digits       Digits to be collected before requesting CallerID

category            Category signal

cc-reanswer-to        Collect Call Reanswer TO

country               Country Name

debounce-time      Debounce Timer

default             Set a command to its defaults

disconnect-tone    Provide tone to the calling party after sending group B register signal

dnis-complete     Send I-15 after DNIS digits for dial-out

dnis-digits         Expected number of DNIS digits

double-answer     Send Double Answer To Block Collect Calls

dtmf              DTMF Inter Digit Timer in MilliSeconds

exit          Exit from cas custom mode

groupa-callerid-end  Send Group-A Caller ID End

invert-abcd           invert the ABCD bits before tx and after rx

ka                    KA Signal

kd                    KD Signal

metering           R2 network is sending metering signal

mfc-signal-level      R2 MFC signal level

nc-congestion         Non Compelled Congestion signal (applicable to semi-compelled and compelled)

no                    Negate a command or set its defaults

proceed-to-send       Suppress proceed-to-send signal for pulsed line signaling

reanswer-time         Reanswer Timer

release-ack           Send Release Acknowledgement to Clear Forward

release-guard-time    Release Guard Timer

request-category      DNIS Digits to be collected before requesting category

seizure-ack-time      Seizure to Acknowledge timer

signal-end-to-end     Transfer R2 Category and Answer signals end-to-end

timer                 configure timer

trunk-group           Configure interface to be in a trunk group

unused-abcd           Unused ABCD bit values

命令ds0-group 1 timeslots 2 type r2-digital r2-commelted ani最初只需用于创建ds0-group。随时可以使用带组编号的cas-custom命令来自定义组。

思科建议您首先配置国家/地区名称use-default参数，以便根据支持的国家/地区相应地设置所有相关参数。使用其他cas-custom 子命令进行进一步自定义，以便适应特定专用交换机(PBX)或交换机。

注意：自定义CAS参数的灵活性可增加用户错误的余量。

在选择国家/地区后，需要输入自定义项，或者CAS参数返回默认值。在本示例中，last语句将所有CAS参数返回到巴西的默认设置，这会使caller-digits 4命令无效：

(config-controller)#cas-custom 1

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

(config-ctrl-cas)#caller-digits 4

(config-ctrl-cas)#country brazil use-default

既然您知道如何查看cas-custom命令参数，此表将详细介绍这些参数及其各自的用途。

命令参数

描述

ani-digits min 0-64 max 0-64

如果您的路由器未收到最小数量的自动号码标识(ANI)数字，它会清除呼叫。在路由器收集到最大数量的ANI数字后，它会发送主叫方ID结束，而不等待转发组I-15信号。

ani-timeout 1-15秒

默认的最后音超时为三秒。某些交换机需要超过三秒的时间才能脉冲输出ANI数字。因此，这是可配置的。如果路由器在等待ANI数字并中止呼叫时超时，请增加此计时器参数。

caller-digits 1-64

国际电信联盟(ITU)的默认值为1。这意味着路由器在收到第一个拨号号码信息服务(DNIS)数字后请求ANI。

groupa-callerid-end

中国、泰国和墨西哥等国家使用Group-C信号收集ANI。如果配置了此功能，路由器将后向组A-1信号用作呼叫方ID结束。如果未配置，路由器将使用国家/地区默认值，该值可能是Group-C信号。

kA 1-15

这在中国使用。这是响应向后组A-6信号而发送的主叫方的类别。对于传入呼叫，路由器将收集kA值。对于传出呼叫，路由器会发送kA（如果已配置）。否则，路由器将发送国家/地区的默认类别。

kd 1-15

这在中国使用。这是响应向后组A-3信号发送的类别。对于传入呼叫，路由器将收集kd值。对于传出呼叫，路由器会发送kd（如果已配置）。否则，它将发送国家/地区的默认类别。

dnis-digits min 1 max 1-64

如果路由器事先不知道DNIS位数，则它必须依靠超时机制（三秒）来检测DNIS的结束。最大配置将呼叫建立时间加快三秒。

DNIS完成

拨出所有DNIS数字后发送转发组I-15信号。仅对传出呼叫有效。如果交换机需要，或者将呼叫建立时间缩短3秒，请配置此项。交换机端要求dnis-complete参数。例如，在菲律宾，如果未发送I-15转发组信号，则呼出呼叫未完成。因此，这是实施的。

answer-signal {group-a | group-b} 1-15

默认情况下，路由器在DNIS/ANI收集后发送Backward Group-A-3（地址已完成，切换到Group-B）。当交换机发送组II类别时，路由器会发送组B应答信号并进行连接。如果配置了A组应答信号(A-6)，则路由器在收集地址后不发送A-3。它发送A-6，然后连接。

请求类别1-64

如果配置了此配置，则路由器在收集“request-category”号的DNIS数字（仅用于传入呼叫）后请求该类别。如果未配置此参数，则路由器仅在收集地址后通过发送Backward Group-A-3信号来请求类别。

类别1-15

指定呼叫类型（具有优先级的用户或普通用户）。ITU默认为1（普通用户）。 对于传出呼叫，路由器会发送此类别。如果未配置，路由器将发送国家/地区默认类别。对于来电，路由器从交换机收集类别。没有基于类别的特殊处理。

NC拥塞1-15

这是非强制信令的后向Group-B拥塞信号。如果未配置，路由器将使用默认的后向组B-4信号。

国家/地区使用默认值

始终使用国家/地区use-defaults参数进行初始配置。这会加载该国家/地区的默认寄存器信号。然后，在寄存器信号加载后，可根据交换机进行自定义。

answer-guard-time 1-1000 msecs

这是发送寄存器应答向后组（B1或B6）信号和线路应答(01)的路由器之间的等待。 默认值为1秒。如果在此等待期间发生无应答振铃（RNA，即在信令阶段失败的呼叫），或者如果要加快呼叫建立时间，请减少此计时器。

debounce-time 10-40 msecs

任何线路信令更改只有在至少持续此计时器的长度时才被视为有效。所有国家/地区的默认值为40毫秒。根据交换机调整此值。

release-guard-time 1-2000 msecs

路由器在收到交换机发出的清除转发信号时启动此计时器。然后，它会在此计时器到期时发送空闲状态。默认值为两秒。将此计时器与交换机配置配对。

kalugion-ack-time 2-100 msecs

这是路由器之间接收查封和发送查封确认(ACK)的延迟。 此计时器仅可在AS5200和AS5300上配置。在AS5800上，没有延迟。根据交换机要求调整此值。

计量

计量信号是在呼叫期间从呼叫充电点向始发交换中的用户呼叫计向后发送的脉冲类型信号。该脉冲可以是“脉冲清除”（01到11和返回）或“脉冲应答”（11到01和返回）。 为避免与计量信号混淆，不允许回扫信号。如果计数处于打开状态，路由器将发送强制释放(00)而不是清除(11)。

invert-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1

在TX之前和接收后，将ABCD状态位在时隙16中反转。如果A位设置为1，则路由器在发送比特之前和接收比特之后会反转该比特。例如，invert-abcd 1 0 0 0仅会使位A被反转。

unused-abcd 0|1 0|1 0|1 0|1

R2信令仅使用A、B状态位。此命令设置未使用的C、D位。除中国外，所有国家/地区的默认未使用C、D位为01。中国的C、D位为11。

释放确认

如果配置了此配置，路由器会从交换机向清除转发信号发送ACK(11)。AS5800当前不支持。最初为马耳他实施。

继续发送

ITU脉冲线信令(S-7)使用继续发送信号（150毫秒脉冲）确认捕获。卫星链路上此信令的变体不使用此信号。如果配置了此功能，路由器不会确认传入呼叫的占用，也不会期望传出呼叫得到确认。这仅影响脉冲线路信令呼叫。AS5800尚不支持。

cc-reanswer-to

指定双应答持续时间的超时值(以毫秒(ms)为单位)。范围为1000至120000。默认值为3000毫秒（3秒）。

只有在实验测试期间双答超过三秒后，才能更改默认值。

dtmf timer-inter-digit milliseconds

为DS0组配置DTMF位间计时器。

mfc-signal-level

将MFC信号电平配置为–31至–5 dBm。

重新应答时间

重新应答时间（以毫秒为单位）。

范围：1000-120000

timer last-tone-off outgoing

为了调整等待远端停止最后一个寄存器信号的超时值。

范围：1-10

注意：kA和kd代表类别。中国有k组信号。首先发送kA参数，以响应向后组A-6（主叫方类别请求）。kd是响应向后组A-3（地址完成）发送的。 对中国而言，这两种可能有所不同。对于其他国家/地区，同一类别会发送到这两个请求。

有关国家/地区选项的详细信息，请参阅E1 R2信令的国家/地区选项配置。

相关信息

- E1 R2 信令理论

- E1 R2配置和故障排除

- Cisco AS5300和Cisco AS5200接入服务器的E1 R2信令

- Cisco 3620及3640系列路由器的E1 R2信令

- 语音 技术

- 语音和统一通信产品

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持 - Cisco Systems