目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

产品号

功能

VIC-2E/M

VIC2-2E/M

配置

平台支持

VIC-2E/M

VIC2-2E/M

已知问题

相关信息

简介

耳和嘴 (E&M) 接口支持电话交换机之间的专用线设备或信号。您能通过 E&M 语音接口卡 (VIC) 集成 VoIP 和老式语音解决方案。E&M VIC 连接 Cisco 路由器和 PBX。

若要进行故障排除，请参阅 TAC 案例收集（仅限注册用户）工具。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下 E&M VIC：

- VIC-2E/M

- VIC2-2E/M

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

产品号

- VIC-2E/M — 双端口E&M VIC

- VIC2-2E/M — 双端口E&M VIC*

注意：* “VIC2”表示下一代VIC，具有组件刷新功能。Cisco IP 通信语音/传真网络模块（NM-HD-1V、NM-HD-2V 和 NM-HD-2VE）不支持 VIC-2E/M。这些模块应配合 VIC2-2E/M 使用。有关详细信息，请参阅语音硬件兼容性列表。

功能

VIC-2E/M

功能

描述

语音端口

两个 E&M 端口

连接

通过 RJ-45/RJ48S 连接器支持双线和四线 E&M 信令类型 I、II、III 和 V。两个端口都必须使用同一种信令类型。有关E&M VIC引脚布局，请参阅文档E&M电缆引脚布局将Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC连接到Nortel PBX选项11 E&M中继的VIC-2E&M引脚布局部分。

Cisco IOS® 软件版本

在澳大利亚，要求使用 Cisco IOS 软件版本 11.3(1)T 或更新的版本，要求使用 Cisco IOS 软件版本 11.3(6)T（需要使用“Plus”功能集）

VIC2-2E/M

功能

描述

语音端口

两个 E&M 端口

连接

通过 RJ-45/RJ48S 连接件支持双线和四线 E&M 信令类型 I、II、III 和 V。两个端口都必须使用同一种信令类型。有关E&M VIC引脚布局，请参阅E&M电缆引脚布局中的VIC-2E&M引脚布局部分，以将Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC连接到Nortel PBX选项11 E&M中继。

Cisco IOS 软件版本

要求使用 Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZJ、12.3(4)T 和更新的版本（需要使用“Plus”功能集）

配置

有关 Cisco IOS 软件中的语音功能配置，请参阅 Cisco 3600 系列基于 IP 的语音。

注意：在Cisco IOS软件中，使用全局配置命令voice-port slot/VIC slot/unit以配置语音端口参数。

在配置 VIC E&M 之前，请确保了解 E&M 端口上不同的接口类型和布线排列。E&M接口类型可以是类型I、II、III或V。思科平台不支持类型IV。布线可以是两根或四根电线。有关详细信息，请参阅了解模拟 E&M 接口类型和布线排列并对其进行故障排除。

此外，您还需要了解 E&M 端口上不同类型的“启动拨号监督”信令。“启动拨号监督”是线路协议，它定义了设备占用 E&M 中继线路并传送地址信令信息的方式。该设备发送双音多频 (DTMF) 数字，以传送地址信息。E&M 回路上的三个主要“启动拨号监督”协议是：

- 立即启动

- 闪烁启动

- 延迟拨号

有关详细信息，请参阅了解模拟 E&M 启动拨号监督信令并对其进行故障排除。

配置语音端口的命令是：

Router(config-voiceport)# ?

busyout          Configure busyout monitoring parameters

comfort-noise    Use fill-silence option

connection       Specify Trunking Parameters

cptone           Configure voice call progress tone locale

dial-type        Configure type of dialer for voice

echo-cancel      Echo-cancellation option

impedance        Specifies the terminating impedance of the interface

input            Configure input gain for voice

music-threshold  Threshold for Music on Hold

non-linear       Use non-linear processing during echo cancellation

operation        Specify the operation of the E&M signal

output           Configure output attenuation for voice

shutdown         Take voice-port offline

signal           Configure signal parameters

snmp             Modify SNMP voice port parameters

timeouts         Configure voice timeout parameters

timing           Configure voice timing parameters

type             Specifies the E&M interface type

最重要的参数是：

- cptone

- 拨号类型

- dtmf - 按键式拨号程序

- pulse - 脉冲拨号程序

- 阻抗

- 600c

- 600r

- 900c

- complex1

- complex2

- 操作

- 双线操作

- 四线操作

- 信号

- 延迟拨号

- 立即

- 闪烁启动

- 类型

- E&M 类型 I

- E&M 类型 II

- E&M 类型 III

- E&M 类型 V

在本文平台支持部分提到的所有路由器平台上，Cisco 路由器的 VoIP 配置命令都非常相似。有关本文档中命令的详细信息，请参阅命令查找工具（仅限注册用户）。

若要微调 E&M 语音端口，请参阅为基于 IP 的语音配置语音端口的微调 E&M 语音端口部分。

若要排除故障，请参阅模拟 E&M 故障排除指南（Cisco IOS 平台）。

平台支持

VIC-2E/M

此部分列出了一张表格，其中展示了支持多种 E&M VIC 的平台。此表包括 Cisco IOS 软件版本支持选择。

注意：原始VIC在Cisco NM-1V和NM-2V网络模块中工作，VIC2在NM-HD-1V、NM-HD-2V、NM-HD-2VE和NM-HDV2中工作。这些模块不能互换。

Cisco IOS软件支持^1

1750、1751、1760

ICS 7700/7750

VG200

2600、2600XM、2650XM、2691

3620、36402

36602

3725、3745

载波模块

不需要

不需要

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

NM-1V/NM-2V

VIC-2E/M1,2

所有 Cisco IOS 软件版本

Cisco IOS 软件版本 12.2(8)YL、12.2(8)YM、12.2(8)YN、12.2(11)YU、12.2(11)YV、12.2(13)ZH、12.2(15)ZL、12.3(2)XA

所有 Cisco IOS 软件版本

所有 Cisco IOS 软件版本

Cisco IOS 软件版本 11.3(1)T、12.0(1)T、12.0(1)、12.0(2)T、12.0(3)T、12.0(7)T、12.1(1)T、12.1(1)、12.1(5)YB、12.2(1)、12.2(2)T、12.2(15)ZJ、12.3(1)

所有 Cisco IOS 软件版本

所有 Cisco IOS 软件版本

1 语音要求Cisco 1700系列上有Cisco IOS “语音”功能集，Cisco 2600/3600/3700系列上有“Plus”功能集。

2 3631不支持语音。Cisco Catalyst 4500/4000 或 Catalyst 6500/6000 系列交换机都不支持 VIC-2E/M。

注：在175x/1760上，您需要一个数据包语音/传真数字信号处理器(DSP)模块(PVDM)以支持VIC-2E/M。PVDM保留使卡完全正常工作的DSP。在175x/1760的主板上安装这些PVDM。1750要求1个VIC-2E/M的PVDM-4和1751/1760平台上2个VIC-2E/M的PVDM-8您需要第二代PVDM:

- 对于一个 VIC-2E/M 或 VIC2-2E/M，需要 PVDM-256K-4

- 对于两个 VIC-2E/M 或 VIC2-2E/M，则需要 PVDM-256K-8

1750 平台不支持 PVDM-256K-xx。有关 1700 系列语音网关 DSP 资源要求的更多信息，请参阅排除 Cisco 1750、1751 和 1760 路由器上的未识别语音接口卡故障。

在 Cisco VG200、2600 和 3600 上，NM-1V 和 NM-2V 伴随着安装在模块上的 DSP。

注意：下表提供的Cisco IOS软件版本通常是支持相关平台、模块或功能所需的最低版本。要获取为功能、模块、接口卡或机箱提供支持的 Cisco IOS 软件版本的完整列表，请使用 Software Advisor（仅限注册用户）工具。

VIC2-2E/M

Cisco IOS 软件支持

1751、1760

ICS 7700/7750

2600XM、2650XM

2691

3640、3640A、3660

3725、3745

载波模块

不需要

不需要

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2^1

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2^1

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE

NM-HD-1V/NM-HD-2V、NM-HD-2VE、NM-HDV2^1

VIC2-2E/M

Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZL、12.3(2)XC、12.3(4)T、12.3(5)

Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZL、12.3(2)XA

Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZJ、12.3(4)T

Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZJ、12.3(4)T

Cisco IOS 软件版本 12.2(15)ZJ、12.3(4)T、12.3(4)XD

1 对于NM-HDV2,Cisco IOS软件版本12.3(7)T及更高版本支持。

注意：在任何特殊的Cisco IOS软件版本中，这些平台不支持新的VIC2-2E/M:

- 1750

- VG200

- 2600（非 XM）

- 3620

- Catalyst 4500/4000 系列

- Catalyst 6500/6000 系列

此外，Cisco IOS 软件版本 12.3T 不支持新的 VIC2-2E/M。

已知问题

其中一个问题是因 Cisco bug ID CSCdj82747（仅限注册用户）造成的。 VIC-2E/M 模块在配置端口参数后自动更改端口标示。Cisco IOS 软件版本 11.3(2.2)T 和更新的版本中对此 Bug 进行了解析。

相关信息

- 语音硬件兼容性表（Cisco 17/26/28/36/37/38xx、VG200、Catalyst 4500/4000、Catalyst 6xxx）

- 连接 Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC 与 Nortel PBX Option 11 E&M Trunk的 E&M 电缆引脚排列

- 连接 Cisco 1750/2600/3600 E&M VIC 与 Lucent PBX G3R E&M Trunk的 E&M 电缆引脚排列

- 了解和排除模拟E&M接口类型和布线故障

- 语音技术支持

- 语音和统一通信产品支持

- Cisco IP 电话故障排除

- 技术支持和文档 - Cisco Systems